\begin{table}%t4
  \caption{\label{table:model_gauss_doppia} Broad Gaussian lines between 6 and 7~keV.}     
%\centerline
{\begin{tabular}{l c c}          
\hline\hline                        
Parameters  &
Single Fe-K$\alpha$ &
\ion{Fe}{xxv}-\ion{Fe}{xxvi}  \\
  &
Em. Line &
Blending \\
\hline                        
&&\\
$E_{\rm Broad}$ (keV) &
$6.80 \pm 0.02$ &
-- \\
$\sigma_{\rm Broad}$ (eV) &
$\rm 280^{+30}_{-40}$  & 
--  \\
$I_{\rm Broad}$ (10$^{-3}$ ph cm$^{-2}$ s$^{-1}$) & 
$\rm 4.7^{+0.4}_{-0.6}$   &
--   \\
Equiv. width (eV) & 
$\rm 49^{+6}_{-7}$&
--    \\
significance ($\sigma$) &
13 & 
-- \\
&&\\
$E_{{\rm Fe} \; {\rm XXV}}$ (keV) &
-- &
6.70 (fixed) \\
$\sigma_{{\rm Fe} \; {\rm XXV}}$ (eV) &
--  & 
$\rm 220^{+20}_{-40}$  \\
$I_{{\rm Fe} \; {\rm XXV}}$ (10$^{-3}$~ph~cm$^{-2}$ s$^{-1}$) & 
--   &
$\rm 2.6^{+0.7}_{-0.6}$   \\
Equiv. width (eV) & 
--&
$25 \pm 9$    \\
significance ($\sigma$) &
-- &
7 \\
&&\\
$E_{{\rm Fe} \; {\rm XXVI}}$ (keV) &
-- &
6.97 (fixed) \\
$\sigma_{{\rm Fe} \; {\rm XXVI}}$ (eV) &
--  & 
$\rm 280^{+130}_{-70}$  \\
$I_{{\rm Fe} \; {\rm XXVI}}$ (10$^{-3}$ ph cm$^{-2}$ s$^{-1}$) & 
--   &
$\rm 2.0^{+1.0}_{-0.6}$   \\
Equiv. width (eV) & 
--&
$21 \pm 2$    \\
significance ($\sigma$) &
-- &
5 \\
\hline                                             
\end{tabular}}
\smallskip
\par
Note. See Table~\ref{table:model_gauss}. 
\end{table}