\begin{table}%t4
\caption{\label{fitcombined}Spectral fit results for combined JEM-X and IBIS/ISGRI data.}
\par
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lrccccccc}
\hline\hline
%&&&&&&&& \\[-8pt]
Name & JEM-X & $N_{\rm H}^b$ & $f_{3-20~\rm keV}^c$ & $f_{20-100~\rm keV}^c$ &
$\Gamma$ & $E_{\rm C}$ & $\log L_{3 - 100~\rm keV}$& $\chi^2_\nu$
(d.o.f.)\\
 & $[\sigma]$ &  $[10^{22}~\rm cm^{-2}]$ &  &   & & $[\rm keV]$ & $[\rm  erg~s^{-1}]$ &\\ 
\hline
%&&&&&&&& \\[-8pt]
1ES 0033+59.5   & 10.1 & $0.36$  & 6.0 & 1.4 & $2.75 {+0.18 \atop -0.16}$ &
-- & 45.16 & 0.51 (8)\\ 
NGC 1275$^a$    & 38.6 & $3.75$& 22.8 & 3.0 & -- & -- & 43.58 & ${>}5^a$\\
3C 120          & 5.5 & $0.2$ & 5.8 & 7.5& $1.76 \pm 0.06$ & -- &
44.52 & 0.67 (15) \\
Mrk 421         & 155.7 & $0.08$ & 61.6 & 32.5 & $2.12 {+0.05 \atop -0.04}$
& $133 {+32 \atop -21}$ & 45.29 & 1.43 (14)\\
NGC 4151$^a$        & 91.5 & $6.9$ & 33.2 & 40.4 & $1.75 {+0.04 \atop -0.06}$ &
$170 {+30 \atop -32}$ & 43.25 & 1.36 (14)\\
NGC 4388$^a$        & 14.3 & $27$ & 10.3 & 26.0 & $1.26 {+0.15 \atop -0.16}$ &
$78 {+35 \atop -20}$ & 43.68 & 0.41 (15)\\
NGC 4593 $^a$       & 7.0 & $0.02$  & 4.4 & 7.7 & $1.46 {+0.07 \atop -0.15}$ &
$193 {+12 \atop -93}$ & 43.34 & 1.01 (15) \\
Cen A$^a$           & 57.2 & $12.5$ & 28.1 & 43.4 & $1.85 \pm 0.01$ &
-- & 42.94 & 1.49 (17)\\
MCG-06-30-015   & 11.2 & $0.03$ & 7.0 & 5.0 & $2.10 \pm 0.05$
& -- & 42.93 & 0.79 (10) \\
4U 1344-60$^a$      & 8.3 & $5$ & 5.6 & 21.0 & $1.47 {+0.11 \atop -0.16}$ & $86
{+31 \atop -22}$ & 43.70 & 0.76 (15)\\
IC 4329A$^a$        & 11.3 & $0.42$ & 14.5 & 21.1 & $1.41 \pm 0.08$ &
$86 {+18 \atop -13}$ & 44.31 & 1.29 (15)\\
Circinus Galaxy$^a$ & 5.3 & $360$ & 3.9 & 21.0 & $1.2 \pm 0.2$ & $30 \pm
3$ & 42.03 & 1.52 (11)\\
NGC 5506        & 16.8 & $3.4$ & 12.1 & 8.0 & $2.20 \pm 0.08$ & -- &
43.27 & 0.66 (12)\\
H 1426+428      & 7.5 & $<0.02$ & 6.1 & 1.2 & $2.83 {+0.25 \atop -0.21}$ & --
& 44.90 & 0.67 (9)\\
Mrk 501         & 7.9 & $0.013$ & 10.2 & 4.8 & $2.3 \pm 0.1$ & -- &
44.60 & 0.73 (15)\\
GRS 1734-292$^a$    & 10.5 & $3.7$ & 6.7 & 8.0 & $1.25 {+0.10 \atop
  -0.16}$ & $39 {+5 \atop -6}$ & 44.02 & 1.28 (12)\\
IGR J17488-3253$^a$ & 21.8 & $0.72$ & 1.7 & 2.9 & $1.63 \pm 0.03$  &
--   & 43.11 & 1.10 (119)\\ 
QSO B1957+405$^a$   & 10.5 & $20$  & 16.2 & 8.3 & $1.9 {+0.1 \atop
  -0.2}$   & --   & 45.26 & 0.76 (9)\\
Mrk 509         & 7.2 & ${<}0.01$ & 7.5 & 9.3 & $1.8 \pm 0.1$&  --
& 44.66 & 0.69 (8)\\
IGR J21178+5139 & 17.1 & $2$ & 1.5 & 2.2 & $1.7 \pm 0.1$ & --  & -- &
1.61 (13) \\
IGR J21247+5058$^a$ & 54.1 & $0.6$ & 9.5 & 11.1 &  $1.4 \pm 0.1$ & $61
{+22 \atop -11}$       & 44.27 & 1.41 (11)\\
3C 454.3        & 6.4 & $0.5$ & 10.7 & 20.3 & $1.54 \pm 0.05$& --  &
47.93 & 0.58 (16)\\
1H 2251-179     & 10.7 & ${<}0.19$ & 5.7 & 7.2 & $1.8 \pm 0.1$  & --
& 45.10 & 1.20 (13) \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ see Appendix \ref{section:singlesource}; $^b$~$N_{\rm H}$ values have been fixed during the fit; $^c$~fluxes are given in $[10^{-11}~\rm erg~cm^{-2}~s^{-1}]$
\end{table}