\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{detections}Water maser detections.}
\small 
\par\begin{tabular}{ccccc}
\hline \hline \noalign{\smallskip}
IRAS~ & $V_{\rm peak}$ & $S_{\rm peak}$ & $\int S_\nu {\rm d} \nu$ & Date \\
& (km s$^{-1}$)   & (Jy)   & (Jy~km~s$^{-1}$)                 \\
\hline
12405-6219 & $-23.6\pm 0.4$ & $0.94\pm 0.24$ & $1.5\pm 0.4$ & 2007-FEB-08 \\
13500-6106 & $39.9 \pm 0.4$ & $0.8\pm 0.3$  & $1.2\pm 0.5$ & 2007-FEB-08 \\
& $40.0 \pm 0.4$ & $1.6\pm 0.5$  & $0.9\pm 0.7$ & 2007-FEB-09 \\
15103-5754 & $-35.8 \pm 0.4$ & $60.3 \pm 0.5$ & $179\pm 3$ & 2007-FEB-09 \\ 
& $-35.8 \pm 0.4$ & $36.7\pm 1.2$ & $95\pm 8$   & 2007-FEB-12 \\
16333-4807 & $-42.2 \pm 0.4$ & $1.8\pm 0.4$ & $3.5\pm 0.7$ &  2007-FEB-09 \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}