\begin{table}%t4
\caption{\label{Tab:param}Consistency of the stellar parameters derived from the \textit{Aurelie} (left) and \textit{Elodie} (right) spectrographs.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lcccccccccc}
\hline \hline
RasTyc Name & \multicolumn{2}{c}{RV (km~s$^{-1}$)} & \multicolumn{2}{c}{$v\sin i$ (km~s$^{-1}$)} & \multicolumn{2}{c}{$T_{\rm eff}$ (K)} & \multicolumn{2}{c}{$\log g$} & \multicolumn{2}{c}{[Fe/H]} \\ 
\hline
RasTyc~2100+4530 & $-23.3$ &  $-23.1$ & 6   &  6  & 5720  &  5730 & 4.23  &  4.42 & $-0.01$  &  $ 0.01$ \\
RasTyc~2114+3941 & $-10.8$ &  $-11.2$ & 24  &  27 & 5730  &  5730 & 4.14  &  4.28 & $-0.23$  &  $-0.53$ \\
RasTyc~2118+2613 & $-16.3$ &  $-16.8$ & 7   &  6  & 5230  &  5330 & 4.31  &  4.52 & $-0.09$  &  $-0.10$ \\
RasTyc~2132+3605 & $ -6.2$ &  $ -6.8$ & 5   &  4  & 5140  &  5000 & 3.20  &  2.84 & $-0.03$  &  $-0.05$ \\
RasTyc~2137+1946 & $ -5.2$ &  $ -6.0$ & 4   &  3  & 4900  &  4870 & 3.03  &  2.85 & $ 0.04$  &  $-0.01$ \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}