\begin{table}%t3
\caption{\label{asym}Asymmetry parameter~$\delta\varv$ \citep[][]{mardones1997} calculated for the detected line emissions.}\label{asymmetry}
%\centerline
 {\small \begin{tabular}{lccccc}
\hline \hline
{\bf Species} & Line &  \multicolumn{4}{c}{$\delta\varv$}  \\ 
& & W43MM1 & 18264 & 05358  & 18162 \\
\hline
CS & 3--2 &  --0.69	& 0.05 & 0.37 &  \\
 & 5--4 & --0.41	& 0.16	& 0.42	& 0.03  \\
 & 7--6 &  --0.40 & $^a$ &	& --0.01\\
%\hline
C$^{34}$S &  3--2 & 0.05 & --0.02  & 0.27 &   \\
 & 7--6  &  0.18 & 0.20 & & 0.13  \\
%\hline
SO & $3_4{-}2_3$ & --0.10 & 0.00 & 0.22 & 0.03   \\
 & $5_6{-}4_5$ &  --0.06 & 0.05 & 0.29 & 0.06  \\
 &$6_5{-}5_4$ & 0.11 & $^b$ & 0.28 & --0.08  \\
 & $8_8-7_7$ & 0.11 & 0.04 &  & 0.12 \\
%\hline
SO$_2$ 	& $5_{1,5}{-}4_{0,4}$ & --0.11 & 0.08 & 0.17 & 0.03 \\
& $10_{0,10}{-}9_{1,9}$ &  0.05 & --0.02 & 0.27 & 0.05 \\
& $11_{1,11}{-}10_{0,10}$ &  & --0.03 & & 0.44 \\
& $14_{0,14}{-}13_{1,13}$ &  &  --0.12 & 0.38 & 0.00 \\
& $18_{0,18}{-}17_{1,17}$ & 0.10 &  & & 0.19    \\  
OCS 			& $8{-}7$  & 0.11 & 0.06 & 0.26 & 0.53  \\
& $13{-}12$ &  0.03 & --0.06 & 0.24 & 0.52 \\
& $19{-}18$ &  0.10 & 0.09 & 0.17 & 1.08 \\
%\hline
H$_2$S 	& $1_{1,0}{-}1_{0,1}$ &  --0.76 & 0.02 & 0.39 & --0.37\\
 	& $2_{2,0}{-}2_{1,1}$  &  0.06 & 0.08 & 0.42 & 0.16 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ Doubtful line; $^b$  doubtful line.
\end{table}