\begin{table}%t4
 \caption{\label{tab:AbundanceSummary}LTE abundances of \object{CS~29491$-$069} and \object{HE~1219$-$0312} and error estimates$^{1}$.} 
 %\centerline
{\small
  \begin{tabular}{r l l | r r r r r r | r r r r r r }
  \hline\hline
   & & & \multicolumn{6}{ c |}{\object{CS~29491$-$069}} & \multicolumn{6}{c}{\object{HE~1219$-$0312}}\\
   $Z$ & Species & $\log\epsilon_{\odot}$ & $N^{2}$ & $\log\epsilon$ & $\sigma_{\log\epsilon}$ & $\sigma_{\rm tot}$ & synt & $[\textrm{X/Fe}]^{3}$
   & $N^{2}$ & $\log\epsilon$ & $\sigma_{\log\epsilon}$ & $\sigma_{\rm tot}$ & synt & $[\textrm{X/Fe}]^{3}$\\[0.1cm]\hline 
    6 & CH    & 8.39 &  1 & $ 6.11$ &    --  & $0.25$ & $+$ &  $ 0.23$ &  2 & $ 5.46$ & $0.02$ & $0.23$ & $+$ & $ 0.03$ \\
    7 & CN/NH & 7.78 &  1 & $ 5.50$ &    --  & $0.43$ & $+$ &  $ 0.23$ &  1 & $ 5.10$ &    --  & $0.35$ & $+$ & $ 0.28$ \\
    8 & OH    & 8.66 & -- &     --  &    --  &    --  & --  &      --  &  4 & $ 6.20$ & $0.16$ & $0.32$ & $+$ & $ 0.50$ \\
   11 & Na I  & 6.17 & -- &     --  &    --  &    --  & --  &      --  &  2 & $ 2.99$ & $0.10$ & $0.15$ & --  & $-0.22$ \\
   12 & Mg I  & 7.53 &  4 & $ 5.33$ & $0.28$ & $0.29$ & --  &  $ 0.31$ &  6 & $ 4.98$ & $0.19$ & $0.22$ & --  & $ 0.41$ \\
   13 & Al I  & 6.37 &  1 & $ 3.87$ &    --  & $0.19$ & --  &  $ 0.01$ &  1 & $ 3.16$ &    --  & $0.19$ & --  & $-0.25$ \\
   14 & Si I  & 7.51 &  1 & $ 5.20$ &    --  & $0.27$ & $+$ &  $ 0.20$ &  1 & $ 4.84$ &    --  & $0.31$ & $+$ & $ 0.29$ \\
   20 & Ca I  & 6.31 & 10 & $ 4.02$ & $0.15$ & $0.18$ & --  &  $ 0.22$ &  6 & $ 3.46$ & $0.14$ & $0.17$ & --  & $ 0.11$ \\
   21 & Sc II & 3.05 &  7 & $ 0.78$ & $0.13$ & $0.16$ & --  &  $ 0.24$ &  4 & $ 0.09$ & $0.06$ & $0.11$ & --  & $ 0.00$ \\
   22 & Ti I  & 4.90 & 11 & $ 2.73$ & $0.11$ & $0.16$ & --  &  $ 0.34$ &  7 & $ 2.08$ & $0.02$ & $0.13$ & --  & $ 0.14$ \\
   22 & Ti II & 4.90 &  9 & $ 2.73$ & $0.12$ & $0.15$ & --  &  $ 0.34$ & 18 & $ 2.08$ & $0.09$ & $0.13$ & --  & $ 0.14$ \\
   23 & V I   & 4.00 &  5 & $ 1.58$ & $0.19$ & $0.21$ & --  &  $ 0.09$ & -- &    --   &    --  &    --  & --  & --      \\
   23 & V II  & 4.00 &  7 & $ 1.57$ & $0.14$ & $0.30$ & --  &  $ 0.08$ &  3 & $ 0.79$ & $0.09$ & $0.14$ & --  & $-0.25$ \\
   24 & Cr I  & 5.64 &  5 & $ 2.86$ & $0.07$ & $0.15$ & --  &  $-0.27$ &  6 & $ 2.37$ & $0.12$ & $0.18$ & --  & $-0.31$ \\
   25 & Mn I  & 5.39 &  3 & $ 2.11$ & $0.03$ & $0.17$ & HFS &  $-0.77$ &  3 & $ 1.60$ & $0.03$ & $0.17$ & HFS & $-0.83$ \\
   25 & Mn II & 5.39 &  2 & $ 2.21$ & $0.09$ & $0.16$ & HFS &  $-0.67$ &  2 & $ 2.01$ & $0.06$ & $0.16$ & HFS & $-0.42$ \\
   26 & Fe I  & 7.45 & 77 & $ 4.90$ & $0.12$ & $0.18$ & --  &  $-0.04$ & 45 & $ 4.53$ & $0.09$ & $0.16$ & --  & $ 0.04$ \\
   26 & Fe II & 7.45 & 16 & $ 4.94$ & $0.14$ & $0.16$ & --  &  $ 0.00$ &  7 & $ 4.49$ & $0.11$ & $0.14$ & --  & $ 0.00$ \\
   27 & Co I  & 4.92 &  6 & $ 2.68$ & $0.12$ & $0.19$ & --  &  $ 0.27$ &  4 & $ 2.13$ & $0.07$ & $0.16$ & --  & $ 0.17$ \\
   28 & Ni I  & 6.23 &  8 & $ 3.66$ & $0.19$ & $0.25$ & --  &  $-0.06$ &  4 & $ 3.27$ & $0.06$ & $0.17$ & --  & $ 0.00$ \\
   30 & Zn I  & 4.60 &  2 & $ 2.23$ & $0.05$ & $0.08$ & --  &  $ 0.14$ &  1 & $ 1.70$ &    --  & $0.10$ & --  & $ 0.06$ \\
   38 & Sr II & 2.92 &  2 & $ 0.56$ & $0.07$ & $0.18$ & --  &  $ 0.15$ &  2 & $ 0.31$ & $0.04$ & $0.18$ & --  & $ 0.35$ \\
   39 & Y II  & 2.21 & 14 & $-0.24$ & $0.11$ & $0.15$ & --  &  $ 0.06$ & 13 & $-0.48$ & $0.11$ & $0.15$ & --  & $ 0.27$ \\
   40 & Zr II & 2.59 &  8 & $ 0.52$ & $0.13$ & $0.17$ & --  &  $ 0.44$ &  6 & $ 0.28$ & $0.09$ & $0.14$ & --  & $ 0.65$ \\
   46 & Pd I  & 1.69 &  -- &  --  &    --  &  --  & --  &   --  &  1 & $-0.25$ &    --  & $0.23$ & --  & $ 1.02$ \\
   56 & Ba II & 2.17 &  4 & $-0.10$ & $0.07$ & $0.12$ & HFS &  $ 0.24$ &  2 & $-0.14$ & $0.03$ & $0.13$ & HFS & $ 0.65$ \\
   57 & La II & 1.13 &  3 & $-0.86$ & $0.04$ & $0.12$ & HFS &  $ 0.52$ &  3 & $-0.86$ & $0.05$ & $0.12$ & HFS & $ 0.97$ \\
   58 & Ce II & 1.58 &  6 & $-0.28$ & $0.12$ & $0.16$ & --  &  $ 0.65$ & 13 & $-0.52$ & $0.18$ & $0.21$ & --  & $ 0.86$ \\
   59 & Pr II & 0.71 &  1 & $-0.95$ &    --  & $0.19$ & HFS &  $ 0.85$ &  3 & $-1.17$ & $0.05$ & $0.14$ & HFS & $ 1.08$ \\
   60 & Nd II & 1.45 &  8 & $-0.27$ & $0.09$ & $0.14$ & --  &  $ 0.79$ &  7 & $-0.41$ & $0.04$ & $0.12$ & --  & $ 1.10$ \\
   62 & Sm II & 1.01 &  4 & $-0.47$ & $0.13$ & $0.17$ & --  &  $ 1.03$ &  6 & $-0.59$ & $0.11$ & $0.15$ & --  & $ 1.36$ \\
   63 & Eu II & 0.52 &  4 & $-1.03$ & $0.02$ & $0.10$ & HFS &  $ 0.96$ &  3 & $-1.06$ & $0.03$ & $0.10$ & HFS & $ 1.38$ \\
   64 & Gd II & 1.12 &  8 & $-0.25$ & $0.05$ & $0.12$ & --  &  $ 1.14$ & 10 & $-0.41$ & $0.10$ & $0.15$ & --  & $ 1.43$ \\
   66 & Dy II & 1.14 &  8 & $-0.22$ & $0.05$ & $0.13$ & --  &  $ 1.15$ & 12 & $-0.34$ & $0.07$ & $0.13$ & --  & $ 1.48$ \\
   67 & Ho II & 0.51 &  1 & $-1.02$ &    --  & $0.21$ & HFS &  $ 0.98$ &  2 & $-1.13$ & $0.06$ & $0.17$ & HFS & $ 1.32$ \\
   68 & Er II & 0.93 &  5 & $-0.38$ & $0.07$ & $0.13$ & --  &  $ 1.20$ &  2 & $-0.56$ & $0.07$ & $0.14$ & --  & $ 1.47$ \\
   69 & Tm II & 0.00 & -- &     --  &    --  &    --  & --  &      --  &  1 & $-1.51$ &    --  & $0.16$ & $+$ & $ 1.45$ \\
   72 & Hf II & 0.88 &  1 &     --  &    --  &    --  & --  &      --  &  1 & $-0.97$ &    --  & $0.22$ & $+$ & $ 1.11$ \\
   76 & Os I  & 1.45 &  1 & $<$0.03 &    --  &    --  & $+$ &  $<$1.09 & -- &     --  &    --  &    --  & --  &    --   \\
   90 & Th II &  0.06 &  1 & $-1.43$ &    --  & $0.22$ & $+$ &    1.02  &  1 & $-1.29$ &    --  & $0.14$ & $+$ &   1.61  \\[0.05cm]%[0.1cm]
   \hline
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$^1$ See Sect.~\ref{sec:ErrorBudget}; $^2$ number of detected lines or molecular bands; $^3$ Fe~II was chosen as the reference iron abundance.
\end{table}