\begin{table}%T3
		\caption{\label{table:3}Mean delay for groups of decimetric pulsations and spikes. The standard deviation of the mean value is indicated by the $\pm$ margin.}
		\small
 		%\centering
\par
		\begin{tabular}{lrlrlr}
		\hline\hline
		\multicolumn{1}{c}{}		& \multicolumn{2}{c}{Pulsations}				& \multicolumn{2}{c}{Spikes}\\ 
		\hline
		\multicolumn{1}{c}{}	&\multicolumn{1}{c}{Gauss}	 &\multicolumn{1}{c}{Maximum}	 &\multicolumn{1}{c}{Gauss}	&\multicolumn{1}{c}{Maximum}\\
		\hline
\par
Mean delay [s]	 	                            &$-1.4\pm0.9$ &	$-1.7\pm0.7$ &    $-2.5\pm2.5$ &     $-2.1\pm2.5$ &\\
Gauss fit to delay distribution [s]                 &$-0.9\pm0.3$  &    $-2.0\pm0.5$ &    $-0.6\pm0.7$ &     $-0.5\pm0.2$ &\\
		\hline
		\end{tabular}
	\end{table}