\begin{table}%t1a
\caption{\label{xraycount}\mbox{X-ray} count rates.}
%\centerline
{
\small\begin{tabular}{c c c c c}
\hline\hline
%\footnotesize
Name &Redshift &Exposure time$^{a}$& (0.5--2 keV) count rate   & (2--10~keV) count rate  \\
%(1)&(2)&(3)&(4)&(5)\\
&&(Ks)&(10$^{-3}$ counts s$^{-1}$)&(10$^{-3}$ counts s$^{-1}$)\\
\hline
% & &(Ks)&(10$^{-3}$ counts s$^{-1}$) & (10$^{-3}$ counts s$^{-1}$)     \\
SDSSJ075920.21+351903.4&0.328&19.16&  $<$1.7 &0.9$^{+0.4}_{-0.3}$  \\ 
SDSSJ083945.98+384319.0&0.424&16.00&  1.1$^{+0.3}_{-0.3}$ &6.7$^{+0.7}_{-0.7}$ \\
SDSSJ084041.05+383819.9&0.313&16.00&  $<$2.3&$<$2.0  \\ 
SDSSJ092318.04+010144.7&0.386&23.36&  1.2$^{+0.4}_{-0.3}$ & $<$1.8\\
SDSSJ094820.38+582526.4&0.353&31.38&  1.6$^{+0.3}_{-0.3}$ & $<$1.9\\
SDSSJ133735.01-012815.6&0.329&6.11&   $<$4.2 &$<$2.7\\
SDSSJ143027.66-005614.8&0.318&7.49&   $<$4.0 & $<$3.9 \\ 
SDSSJ143928.23+001538.0&0.339&19.32&  1.2$^{+0.4}_{-0.3}$ &3.3$^{+0.5}_{-0.4}$  \\ 
\hline
\end{tabular}}
\medskip
\par
$^{a}$ Filtered for good time intervals. 
%%\end{center}
\par
%\caption{(1) SDSS name. (2) Redshift. (3) Exposure time filtered for good time intervals in units of Ks. (4) Observed count rates in rest-frame (0.5-2) keV band in units of 10$^{-3}$ counts s$^{-1}$. (5) Observed count rates in rest-frame (2-10) keV band in units of 10$^{-3}$ counts s$^{-1}$ }
\end{table}