\begin{table} %t1
%\centering
\par
\caption{\label{all-good-stars}Sharp-line programme stars.} 
\par
\small\begin{tabular}{lllllllllll} 
\hline\hline 
 HD & Other & Spectral & Binarity & \te & log $g$ & \vsi & $\xi \pm \sigma$ & log $n_{\rm Si}/n_{\rm H}$ & log $n_{\rm Cr}/n_{\rm H}$  & log $n_{\rm Fe}/n_{\rm H}$  \\ 
    &       & type     &      & (K)  & (cgs) & (\kms) & (\kms) \\ 
\hline
2421       & HR 104     & A2Vs       & SB2        &  10~000 & 4.0   &  3.5 $\pm$    1 &  1.0 $\pm$  0.4 & --4.62 $\pm$ 0.14 & --6.25 $\pm$ 0.12 & --4.55 $\pm$ 0.14  \\ 
27295      & 53 Tau     & B9 HgMn    & SB1        &  11~900 & 4.25  &  4.9 $\pm$  0.3 &  0.4 $\pm$  0.4 & --4.60 $\pm$ 0.11 & --5.85 $\pm$ 0.11 & --5.32 $\pm$ 0.14  \\ 
27962      & 68 Tau     & A2IV m     & SB1        &   8975 & 4.0   &   11 $\pm$  0.5 &  2.0 $\pm$  0.3 &              & --5.75 $\pm$ 0.14 & --4.20 $\pm$ 0.14  \\ 
46300      & 13 Mon     & A0Ib       &            &   9700 & 2.1   &   10 $\pm$    1 &    4 $\pm$  0.5 &              & --6.80 $\pm$ 0.14 & --4.90 $\pm$ 0.14  \\ 
47105      & $\gamma$ Gem & A0IV       & SB1        &   9150 & 3.5   &   11 $\pm$  0.4 &  1.2 $\pm$  0.4 &              & --6.25 $\pm$ 0.12 & --4.60 $\pm$ 0.12  \\ 
48915      & $\alpha$ CMa & A1V m      & SB1 VB     &   9950 & 4.3   & 16.5 $\pm$    1 &  2.1 $\pm$  0.3 &              & --5.80 $\pm$ 0.18 & --4.27 $\pm$ 0.12  \\ 
61421      & $\alpha$ CMi & F5IV-V     & SB1 VB     &   6500 & 3.95  &    7 $\pm$    1 &  2.2 $\pm$  0.3 &              & --6.52 $\pm$ 0.14 & --4.78 $\pm$ 0.14  \\ 
72660      & HR 3383    & A1V        &            &   9650 & 4.05  &  5.0 $\pm$  0.5 &  2.3 $\pm$  0.3 & --4.20 $\pm$ 0.11 & --6.09 $\pm$ 0.10 & --4.35 $\pm$ 0.12  \\ 
73666      & 40 Cnc     & A1V        &            &   9300 & 3.8   & 10.0 $\pm$    1 &  2.7 $\pm$  0.3 &              & --6.15 $\pm$ 0.14 & --4.55 $\pm$ 0.14  \\ 
78316      & $\kappa$ Cnc & B8 HgMn    & SB1        &  13~400 & 3.9   &  6.8 $\pm$  0.5 &  0.5 $\pm$  0.5 & --4.10 $\pm$ 0.11 & --6.16 $\pm$ 0.18 & --4.47 $\pm$ 0.12  \\ 
82328      & $\theta$ UMa & F6IV       & SB1        &   6360 & 4.1   &  9.0 $\pm$    1 &  2.2 $\pm$  0.2 &              & --6.62 $\pm$ 0.14 & --4.95 $\pm$ 0.14  \\ 
87737      & $\eta$ Leo & A0Ib       &            &   9700 & 2.0   &   11 $\pm$    1 &    5 $\pm$  0.5 &              & --6.65 $\pm$ 0.14 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
103578     & 95 Leo     & A3V        & SB2        &   8300 & 4.0   &    3 $\pm$    1 &  2.0 $\pm$  0.2 & --4.36 $\pm$ 0.18 & --6.73 $\pm$ 0.14 & --4.98 $\pm$ 0.12  \\ 
107168     & 8 Com      & A8 m       &            &   8150 & 3.8   &   13 $\pm$    1 &  3.0 $\pm$  0.5 & --4.45 $\pm$ 0.14 & --5.75 $\pm$ 0.14 & --4.15 $\pm$ 0.14  \\ 
108642     & HR 4750    & A2 m       & SB1        &   8100 & 4.1   &    2 $\pm$    2 &  4.0 $\pm$  0.5 & --4.57 $\pm$ 0.19 & --6.30 $\pm$ 0.14 & --4.55 $\pm$ 0.14  \\ 
109307     & 22 Com     & A4V m      &            &   8400 & 4.1   & 14.5 $\pm$  1.5 &  3.2 $\pm$  0.3 &              & --6.50 $\pm$ 0.14 & --4.63 $\pm$ 0.14  \\ 
114330     & $\theta$ Vir & A1Vs       &  VB2       &   9250 & 3.4   &    4 $\pm$    1 &  1.3 $\pm$  0.2 &              & --6.40 $\pm$ 0.14 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
120709     & 3 CenA     & B5 HgMn    &  VB        &  17~000 & 3.7   &    2 $\pm$    2 &  0.8 $\pm$  0.8 & --4.10 $\pm$ 0.18 & --7.10 $\pm$ 0.31 & --4.20 $\pm$ 0.18  \\ 
128167     & $\sigma$ Boo & F2V        &            &   6750 & 4.6   &  9.7 $\pm$  0.4 &  1.6 $\pm$  0.3 &              & --6.65 $\pm$ 0.18 & --4.90 $\pm$ 0.14  \\ 
132955     & HR 5595    & B3V        &  VB?       &  16~400 & 4.4   &    7 $\pm$    1 &   nd $\pm$   nd & --4.25 $\pm$ 0.11 & --6.63 $\pm$ 0.31 & --4.90 $\pm$ 0.18  \\ 
142860     & $\gamma$ Ser & F6IV       &            &   6250 & 4.5   & 11.5 $\pm$    1 &  1.5 $\pm$  0.3 &              & --6.55 $\pm$ 0.18 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
147084     & o Sco      & A4II-III   &            &   7850 & 2.0   &    5 $\pm$  0.5 & 2.75 $\pm$  0.3 &              & --6.60 $\pm$ 0.14 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
149121     & 28 Her     & B9.5 HgMn  &            &  11~000 & 3.9   &  9.2 $\pm$  0.5 &  0.5 $\pm$  0.5 &              & --6.16 $\pm$ 0.11 & --4.48 $\pm$ 0.11  \\ 
157486     & HR 6470    & A0V        & SB2        &   9150 & 3.65  &  1.5 $\pm$    1 &  1.9 $\pm$  0.2 &              & --6.58 $\pm$ 0.14 & --4.78 $\pm$ 0.14  \\ 
160762     & $\iota$ Her & B3IV       & SB1        &  17~000 & 3.9   &  6.5 $\pm$  0.5 &    1 $\pm$    1 & --3.95 $\pm$ 0.14 & --6.65 $\pm$ 0.18 & --5.00 $\pm$ 0.18  \\ 
170580     & HR 6941    & B2V        &  VB        &  18~000 & 4.0   &  5.5 $\pm$    1 &   nd $\pm$   nd & --4.00 $\pm$ 0.14 &              & --4.90 $\pm$ 0.14  \\ 
172910     & HR 7029    & B3V        &  VB?       &  18~800 & 4.4   &   10 $\pm$    2 &   nd $\pm$   nd & --4.02 $\pm$ 0.14 & --6.72 $\pm$ 0.18 & --4.90 $\pm$ 0.31  \\ 
174179     & HR 7081    & B3IV p     &            &  17~400 & 3.9   &  1.5 $\pm$  1.5 &    1 $\pm$    1 & --4.45 $\pm$ 0.18 & --6.58 $\pm$ 0.18 & --4.93 $\pm$ 0.14  \\ 
175640     & HR 7143    & B9 HgMn    &            &  12~000 & 4.0   &  1.5 $\pm$    1 &  0.5 $\pm$  0.5 &              & --5.65 $\pm$ 0.12 & --4.98 $\pm$ 0.11  \\ 
175687     & $\xi^1$ Sgr & A0II       &            &   9400 & 2.3   &    9 $\pm$    1 &  2.5 $\pm$  0.3 &              & --6.60 $\pm$ 0.14 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
178065     & HR 7245    & B9 HgMn    & SB1        &  12~300 & 3.6   &  2.0 $\pm$    1 &  0.5 $\pm$  0.5 &              & --6.02 $\pm$ 0.11 & --4.65 $\pm$ 0.14  \\ 
178329     & HR 7258    & B3V        & SB1        &  16~600 & 4.2   &    7 $\pm$    1 &   nd $\pm$   nd & --4.27 $\pm$ 0.14 & --6.63 $\pm$ 0.18 & --4.94 $\pm$ 0.16  \\ 
181470     & HR 7338    & A0III      & SB2        &  10~085 & 3.92  &  2.5 $\pm$  0.5 &  0.5 $\pm$  0.5 &              & --6.62 $\pm$ 0.14 & --4.82 $\pm$ 0.12  \\ 
182835     & $\nu$ Aql  & F2Iab      &            &   6800 & 2.0   &   10 $\pm$    1 &  5.0 $\pm$  1.0 &              & --6.50 $\pm$ 0.14 & --4.80 $\pm$ 0.14  \\ 
185395     & $\theta$ Cyg & F4V        &            &   6725 & 4.45  &    7 $\pm$    1 &  2.0 $\pm$  0.3 &              & --6.55 $\pm$ 0.12 & --4.80 $\pm$ 0.12  \\ 
186122     & 46 Aql     & B9 HgMn    &            &  12~900 & 3.7   &  1.0 $\pm$  0.5 &  0.5 $\pm$  0.5 & --4.60 $\pm$ 0.14 & --7.65 $\pm$ 0.18 & --4.05 $\pm$ 0.14  \\ 
189849     & 15 Vul     & A4III m    & SB1        &   7850 & 3.7   &   13 $\pm$  1.5 &    4 $\pm$    1 &              & --6.60 $\pm$ 0.22 & --4.60 $\pm$ 0.22  \\ 
193452     & HR 7775    & A0 HgMn    & SB1        &  10~600 & 4.15  &  1.0 $\pm$  1.0 &  0.5 $\pm$  0.5 & --4.30 $\pm$ 0.11 & --5.65 $\pm$ 0.12 & --4.17 $\pm$ 0.12  \\ 
209459     & 21 Peg     & B9.5V      &            &  10~300 & 3.55  &  3.8 $\pm$  0.5 &  0.4 $\pm$  0.4 & --4.55 $\pm$ 0.11 & --6.42 $\pm$ 0.11 & --4.70 $\pm$ 0.11  \\ 
209625     & 32 Aqr     & A5 m       & SB1        &   7700 & 3.75  &  4.5 $\pm$  1.0 &  4.0 $\pm$  1.0 & --5.00 $\pm$ 0.22 & --6.30 $\pm$ 0.14 & --4.38 $\pm$ 0.14  \\ 
214994     & o Peg      & A1V        &            &   9500 & 3.62  &    7 $\pm$    1 &  2.0 $\pm$  0.3 & --4.75 $\pm$ 0.14 & --6.15 $\pm$ 0.14 & --4.35 $\pm$ 0.12  \\ 
\hline 
\end{tabular}  
\end{table}