\begin{table}%[ht]%t1
\caption{\label{tab-uvot} Swift/UVOT single exposure frames analyzed following standard procedure and photometry results.} 
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline \hline
\multicolumn{1}{c}{DATE } & \multicolumn{1}{c}{Filter}& \multicolumn{1}{c}{Exposure}  & \multicolumn{1}{c}{mag$^a$} & \multicolumn{1}{c}{mag$^a$} & \multicolumn{1}{c}{$F_{\nu}^a$} & \multicolumn{1}{c}{Log frequency} &  \multicolumn{1}{c}{Log ($\nu$ $F_{\nu}$ )} \\ 
\multicolumn{1}{c}{UT } & & (s) & &(dereddened) & ($10^{-28}$~erg~cm$^{-2}$~s$^{-1}$~Hz$^{-1}$) &  &    \\ 
\hline
2006-01-11 20:17:06   &  $V$    &   196.6 & 17.59$\pm$0.11 & $17.24\pm0.11$  &   46.19 $\pm$ 4.67  & 14.74  &  --11.59 $\pm$ 0.10  \\
2006-01-11 20:29:35   &  $V$    &   196.6 & $>$18.86      & $>$18.51        & $>$14.34               & 14.74  &  --12.10 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 21:52:36   &  $V$    &   118.8 & $>$18.86      & $>$18.51  &  $>$14.34               & 14.74  &  --12.10 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 23:12:09   &  $V$    &   196.6 & $>$19.29      & $>$18.94  &  $>$9.65               & 14.74 &  --12.27 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 20:20:33   & $B$   &   196.6 & $19.73\pm0.32$ & $19.27\pm0.32$  &   79.46 $\pm$ 2.34  & 14.84  &  --12.26 $\pm$ 0.29  \\
2006-01-11 20:33:01   & $B$   &   93.4 & $>$19.24      & $>$18.78  &  $>$12.48               & 14.84  &  --12.06 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 22:06:15   & $B$   &   65.5 & $>$18.98      & $>$18.52  &  $>$15.85               & 14.84  &  --11.96 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 23:37:36   & $B$   &   221.2 & $>$19.84      & $>$19.38  &  $>$71.80               & 14.84  &  --12.30 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 23:41:24   & $B$   &   221.2 & $>$19.67      & $>$19.21  &  $>$83.97               & 14.84  &  --12.23 $\pm$ 0.00  \\
2006-01-11 23:45:12   & $B$   &   126.6 & $>$ 19.43      & $>$18.97  &  $>$10.47               & 14.84  &  --12.14 $\pm$ 0.00  \\
\hline
\end{tabular}
\begin{list}{}
\item[$^{a}$] The upper limits are given at 3$\sigma$ confidence level.
\end{list}
\end{table}