\begin{table}%t5
\caption{\label{absdim}Preliminary physical parameters for HIP~96515~Aa\&Ab.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{lrc}
\hline\hline
 & \multicolumn{1}{c}{Primary} & \multicolumn{1}{c}{Secondary} \\
\hline
\multicolumn{3}{l}{Absolute dimension:} \\
Mass ($M_{\odot}$) &  0.59 $\pm$  0.03 & 0.54 $\pm$ 0.03 \\
Radius ($R_{\odot}$) & 0.64 $\pm$ 0.01      &   0.55  $\pm$ 0.03  \\
$\log g$ (c.g.s.)  &  4.59  $\pm$ 0.03      &   4.69  $\pm$ 0.05  \\
\multicolumn{3}{l}{Photometric data:} \\
$\log~T_{\rm eff}$(K) & 3.571   $\pm$ 0.018  &   3.555  $\pm$ 0.019  \\
$\log L/L_\odot$    &$-$1.15   $\pm$  0.07  & $-$1.35 $\pm$  0.08  \\
$M_{\rm bol}$       &    7.63   $\pm$  0.18   &    8.13   $\pm$  0.20   \\
$M_{\rm V}$         &    9.10   $\pm$  0.18   &    9.90   $\pm$  0.20   \\
$L_{\rm sec}/L_{\rm pri}$ &\multicolumn{2}{c}{0.48 $\pm$ 0.24}              \\
$P_{\rm orb}$ (days) & \multicolumn{2}{c}{2.3456\phantom{10}} \\
$i$ ($\deg$) & \multicolumn{2}{c}{89.0 $\pm$ 0.2\phantom{10}} \\
Distance (pc)         &\multicolumn{2}{c}{42 $\pm$ 3\phantom{10}}         \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}