\begin{table}%t4
      \caption{Adopted stellar parameters, equivalent widths, and Li, Na, and Ca abundances. The full table can be retrieved from CDS/Vizier.}
         \label{tab:abund}
         %\centering
\par
\tiny{
   \begin{tabular}{p{0.55cm}p{0.8cm}p{0.35cm}p{0.35cm}rrp{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}p{1.0cm}}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
ID & $M_V$ &$T_{\rm eff}$ & $\log{g}$ & $\xi$ & $\log L/L_{\sun}$ &$W_{\lambda}~670.7$  & $A$(Li) & $W_{\lambda}~818.3$ & $W_{\lambda}~819.5$ &  $A$(Na) & $W_{\lambda}~612.2$ & $W_{\lambda}~616.2$ & $A$(Ca) \\
   &       & [K]          &           & [km~s$^{-1}$] & &[pm]&&[pm]&[pm]&&[pm]&[pm]&\\
\hline
12138  & $-1.077$&4727& 1.52& 1.61& 2.49&$ <$$0.44$&$ <$$0.08$&8.85 $\pm0.31$&11.49 $\pm0.17 $&4.29 $\pm0.03 $&10.91 $\pm0.08 $&12.19 $\pm0.06 $&4.70 $\pm0.01 $\\		  
16405  & $-0.799$&4790& 1.66& 1.58& 2.37&$ <$$0.42$&$ <$$0.17$&$  ...        $&$  ...        $&$ ...         $&10.41 $\pm0.06 $&11.64 $\pm0.02 $&4.64 $\pm0.01 $\\		  
14565  & $-0.709$&4811& 1.71& 1.58& 2.33&$ <$$0.43$&$ <$$0.19$&$  ...        $&$  ...        $&$ ...         $&10.30 $\pm0.02 $&11.39 $\pm0.07 $&4.62 $\pm0.01 $\\		  
5644   & $-0.646$&4826& 1.74& 1.57& 2.30&$ <$$0.55$&$ <$$0.25$&$  ...        $&$  ...        $&$ ...         $&10.25 $\pm0.08 $&11.40 $\pm0.09 $&4.62 $\pm0.01 $\\
17163  & $-0.439$&4873& 1.84& 1.56& 2.21&0.43  $\pm0.13 $ &0.19 $\pm0.14 $&$  ...        $&$  ...        $&$ ...     $&9.97 $\pm0.07 $&11.07 $\pm1.2 $&4.62 $\pm0.01$\\
 ... & ... & ... &...& ... & ...& ... & ... & ... & ... &...& ... & ...  \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}