\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:photo}Photometry and effective temperatures. The full table can be retrieved from CDS/Vizier.}
\par
\tiny{
\begin{tabular}{rrrrrrrrrrrr}
\hline\hline
\noalign{\smallskip}
ID  &   RA (J2000) & Dec (J2000) &$v_{r}$           & $V$ & $(b-y)_0$ &  $(v-y)_0$ & $c_0$&  $T_{\rm eff}\rm~O09$& $T_{\rm eff}\rm~RM05$  & $T_{\rm eff}\rm~A9699$ & $T_{\rm eff}\rm~H\alpha$ \\
    &              &             &$\rm[km~s^{-1}]$ &     &           &            &      &  [K] & [K]   &      [K]        & [K]    \\
\hline
12138  & 17  40 17.23& $-53  41 57.37$&  13.5 & 11.493&  0.604&  1.379&  0.452& 4727& 4660& 4650& 4540\\
16405  & 17  40 28.64& $-53  38 32.42$&  13.5 & 11.771&  0.582&  1.319&  0.429& 4790& 4719& 4709& 4564\\
14565  & 17  40 24.07& $-53  42 52.74$&  17.6 & 11.861&  0.575&  1.300&  0.422& 4811& 4738& 4728& 4569\\
5644   & 17  39 52.51& $-53  39 11.24$&  16.6 & 11.924&  0.570&  1.286&  0.417& 4826& 4751& 4742& 4576\\
...   & ...   &...   &...   &...   &...   &...   &...   &...   &...   &...   \\
\hline
\end{tabular}
}
\end{table}