\begin{table}%t3
\caption{\label{t3}Comparison between computed and observed emission lines. Intensities are scaled to Paschen 14.}
\par
%\centering
\par
\begin{tabular}{cccc}
\hline\hline
$\lambda_{\rm o}$(\AA) & Ion& \multicolumn{2}{c}{Relative flux}\\
\cline{3-4}
&& observed& computed \\
8446 &[OI] &4.75& 4.73 \\
8498 & CaII & $\sim$0 & $<$0.01 \\
8542 & CaII & $\sim$0 & $<$0.01 \\
8545 & P-15 & 1.21 & 1.61 \\
8598 & P-14 & 1.00 & 1.00  \\
8617 & [FeII]& 0.09 & 0.08 \\
8662 & CaII & $\sim$0 & $<$0.01 \\
8665 & P-13 & 0.89 & 1.14 \\
8750 & P-12 & 1.17 &1.29 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}