\begin{table}%t2
\caption{\label{t2}Equivalent width of the emission lines identified and measured in the RAVE spectra of LBVs in the LMC.}
\par
%\centering
$$
\begin{tabular}{clccc}
\hline
\hline
&&&&\\[-3mm]
$\lambda_{\rm o}$(\AA) & Ion & \multicolumn{3}{c}{Equivalent width (\AA)} \\
\cline{3-5}
&& R 99&  R 127&  S Dor\\
&&  (27-09-06)& (27-09-06)& (20-03-05)\\
&&&& \\
8413 &P-19 &0.974 &0.556& \\
8438 &P-18 &1.167 &0.606& \\
8446 &[OI] &0.216 &3.445& 0.148\\
8451 &? &&0.825& \\
8467& P-17 &1.270& 1.057 & \\
8490 &[FeII]& 0.156& 1.023&  \\
8498 & CaII & & & 0.734  \\
8502 &P-16 &\raisebox{4pt}[0pt]{$\bigg\}$1.613}& 0.460& \\
8518 &HeI && 0.080&   \\
8531 &HeI & 0.098 &0.107 &  \\
8542 &CaII&&& 1.138 \\
8545 & P-15&  \raisebox{4pt}[0pt]{$\bigg\}$2.065} & 0.875& \\
8583 & HeI &0.269 &0.143& \\
8598 & P-14 & 1.640 & 0.725& \\
8615 & HeI & & 0.326&  \\
8617 & [FeII]&& 0.068 & \\
8629 & NI & 0.573 & 0.188 & \\
8636 & ? & & 0.101& \\
8662 & CaII & & & 0.968\\
8665 & P-13 & \raisebox{4pt}[0pt]{$\bigg\}$2.851}&  0.642 & \\
8671 & HeI & & 0.290 & \\
8680 & NI & & 0.392 & \\
8683 & NI & \raisebox{0pt}[0pt]{$\Bigg\}$1.377} & 0.471 & \\[-3mm]
8686 & NI &  & 0.132 & \\
8703 & NI & &  0.240& \\
8712 & NI & &   0.126 & \\
8719 & NI & & 0.090& \\
8729 & NI & & 0.063 & \\
8734 & HeI & 0.394 & 0.122& \\
8750 & P-12 & 1.232 & 0.845& \\
8777 & HeI & 0.300 & 0.177& \\
&&&&\\
&& R 71 & S 88 & R 143\\
&&  (23-03-06) &(20-03-05)& (27-09-06) \\
8446 & [OI]& 0.369 &0.242 & 0.162 \\
8490 & [FeII]& &  0.160 & 0.142\\
8617 & [FeII]& 0.743 && 0.053 \\
\hline
\end{tabular}
$$
\end{table}