\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{Table1}NEATM and TPM best-fit models.}
\small \begin{tabular}{l l c c c c}
\hline\hline 
Model &Scaling & Diameter & $\eta$ & $\Gamma$  & $p_{\rm V}$ \\
& & (km) & & (Jm$^{-2}~{\rm s}^{-0.5}~{\rm K}^{-1}$) & \\
\hline
NEATM & no scaling & $0.97  \pm  0.15$ & $1.90 \pm 0.17$ & & $0.06 \pm 0.01$\\
%\hline
NEATM & scaled orders & $0.91 \pm 0.14$ & $1.63 \pm 0.15$  & & 0.07 $\pm$ 0.01 \\
%\hline
TPM1 & scaled orders & $0.87 \pm 0.13$ & & 150 & $0.07 \pm 0.01$ \\ % \hline
TPM2  & no scaling & $0.97 \pm 0.15$ & & $\sim$1500 (Fig.~\ref{Fig2}) & $0.06 \pm 0.01$ \\ 
 %\hline
TPM2 & scaled orders & $0.90 \pm 0.14$ & & $700 \pm 200$ & $0.07 \pm 0.01$ \\ 
 \hline
\end{tabular}
\end{table}