\begin{table}%t3
%\centering
\par
\caption{\label{tab:visib-table}Squared visibility measurements obtained for \epsoph.}
\small \begin{tabular}{lrrc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
MJD & $B$ (m) & PA~($^\circ$) & $V^2 \pm \sigma(V^2)$ \\
\hline
\noalign{\smallskip}
53936.21641 &  154.375 & $-32.471$ & $0.03131 \pm 0.00173$\\
53936.25567 &  165.132 & $-36.878$ & $0.01450 \pm 0.00049$\\
53937.20561 &  151.978 & $-31.267$ & $0.03746 \pm 0.00104$\\
53937.23681 &  160.961 & $-35.346$ & $0.01901 \pm 0.00055$\\
53937.26478 &  167.893 & $-37.774$ & $0.01054 \pm 0.00028$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}