\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab:calibrators}Calibrators used for \epsoph.}
\small\begin{tabular}{lccccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Star & $m_V$ & $m_{K{\rm s}}$ & Sp.~Type & $\theta_{\rm LD}$ (mas) & $\gamma$~($^\circ$) \\
\hline
\noalign{\smallskip}
\object{HR 145085} & 5.9 & 2.4 & K5III & $1.677\pm0.022$ & 8 \\
\object{HD 162468} & 6.2 & 3.2 & K1III & $1.154\pm0.015$ & 28 \\ 
\object{HD 166460} & 5.5 & 2.6 & K2III & $1.439\pm0.018$ & 29 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}