\begin{table}%t2
      \caption{\label{tab2}Non-LTE abundance corrections and equivalent widths for the Li~I $\lambda=670.7$~nm line.}
   %\centerline
{\begin{tabular}{p{0.6cm}p{0.6cm}p{0.6cm}p{0.7cm}p{0.9cm}p{0.6cm}p{0.7cm}p{0.7cm}}
                \hline\hline
$T_{\rm eff}$  & $\log{g}$& [Fe/H]      &$\xi_{\rm t}$  & $A\rm(Li)_{LTE}$  & $\Delta^{(a)}$ & $W_{\lambda\rm,LTE}$ & $W_{\lambda\rm,NLTE}$\\
 $\rm[K]$     &          &             & [km~s$^{-1}$]         &        &          &   [pm]     &  [pm]\\
                \hline
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 & -0.3 &  0.25&   2.24&   1.29\\
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 &  0.0 &  0.25&   4.20&   2.49\\
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 &  0.3 &  0.25&   7.48&   4.65\\
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 &  0.6 &  0.24&  12.28&   8.28\\
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 &  0.9 &  0.21&  18.05&  13.66\\
4000 & 1.0 & $-3.0$ & 2.0 &  1.2 &  0.14&  23.71&  20.40\\
...  &...  & ...  &...  &...   &...   &...    &...  \\
                \hline\end{tabular}}
                \smallskip
\par
$^{(a)}$ $\Delta=A\rm(Li)_{non-LTE}-\it A\rm(Li)_{LTE}.$ The whole table can be retrieved in machine-readable format from the CDS.
      \end{table}