\begin{table}%t1
\caption{\label{tableflux} Relative flux emitted in the various CN~bands shown in Fig.~\ref{plotentire}.}
\par
%\centering
\small
\begin{tabular}{cr} 
\hline\hline
$v^{\prime}-v^{\prime\prime}$&Flux\\
\hline 
0 &   0.41717    \\
--1 & 0.02996    \\
--2 & 0.00192    \\
--3 & 0.00007    \\
4 &   0.00113    \\
3 &   0.01697    \\
2 &   0.11758    \\
1 &   0.41520   \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}