\begin{table}%t1
%\centering
\par
\caption{\label{t1}UVES setups.}
\par
\small
\begin{tabular}{lcccc}
\hline
\hline\\[-3.2mm] 
Setup (nm)       & Wavelength (\AA)&  Slit width & Spec. Resolution &  $S/N$        \\
\hline 
Dic 1, 346       & 3300--3870     &  1$''$        & 40~000            &  $\sim$3    \\
Dic 1, 580       & 4780--6810     &  1$''$        & 40~000            &  $\sim$6   \\
\hline
\end{tabular} 
\end{table}