\begin{table}%t4
%\centering
\par
\caption{\label{t:plan_param}Parameters of the \hd\ system.}
\begin{tabular}{lll}
\hline
\hline
\multicolumn{3}{c}{{\it Orbital parameters}} \\
$P$               &       21.21663    $\pm$ 0.00045 &   day         \\
$a$               &        0.1614     $\pm$ 0.0022  &   AU          \\
$e$               &        0.6819     $\pm$ 0.0044  &               \\
$i$               &       87.89       $\pm$ 0.11    &  deg          \\  %      87.62643254
$\omega$        &        121.9      $\pm$ 0.23    &   deg         \\
$\beta$         &        4.8        $\pm$ 5.6     &   deg         \\
$K_{\rm RV}$        &	     279.8      $\pm$ 0.06    &   m/s	      \\
$T_{\rm P}$           &  2~454~757.00787    $\pm$ 0.00298 &  BJD	     \\
$T_{\rm c}$           &  2~454~756.73134    $\pm$ 0.00205 &  BJD	      \\  % 2454438.48340453
$k_{\rm rr}=R_{\rm p}/R_{\rm s}$&	     0.0727     $\pm$ 0.0006 &	     \\  %       0.07524563
$\theta_1$      &       --0.003145   $\pm$ 0.000344 &               \\  %       0.00215711phase ingress   &       -0.003144   $\pm$ 0.00034 &              \\
phase egress    &        0.003160   $\pm$ 0.000344 &               \\
transit duration&        3.21       $\pm$ 0.08    &   hour        \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{{\it Star parameters}} \\
$M_{\rm S}$           &	     1.24       $\pm$  0.03   &  $M_{\odot}$ \\
$R_{\rm S}$           &	     1.44       $\pm$  0.08   &  $R_\odot$        \\
$L$               &        2.58       $\pm$  0.36   &  $L_\odot$        \\
$\log~g_{\rm S}$     &        4.22       $\pm$  0.05   &  cgs       \\
$\rho_{\rm S}$        &        0.59       $\pm$  0.06   &  g/cm$^{3}$       \\
$v\sin i_{\rm S}$&   1.5        $\pm$  0.7    &  km~s$^{-1}$              \\
\hline
\multicolumn{3}{c}{{\it Planet parameters}} \\
$M_{\rm P}$           &	     3.22       $\pm$  0.08   &  $M_{\rm Jup}$ \\
$R_{\rm P}$           &	     1.02       $\pm$  0.08   &  $R_{\rm J}$        \\
$\log~g_{\rm P}$     &        3.89       $\pm$  0.06   &  cgs       \\
$\rho_{\rm P}$        &        3.78       $\pm$  0.06   &  g/cm$^{3}$       \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}