\begin{table}%t10
%%\centering

\par
\caption{\label{tab-ESCNC}Photometric parameters of detached system ES Cnc.}
\small \begin{tabular}{lllll}
\hline \hline
Parameter & van den Berg et~al. (2001) & Sandquist et~al. (\cite{Sandquist2003}) & Pribulla et~al. (\cite{Pribulla2008})  & Present study \\
\hline
$i$ ${({^\circ})}$    &64(1)  &68(1) &66.2  & 68.3(2.8)       \\
$\Omega _{1}$  & -- & -- & 3.532 & 4.12(21)      \\
$\Omega _{2}$   &-- &-- &3.922 & 4.67(36)      \\
$a$ (${R}{_\odot}$) &7.2(4) &-- & & 6.629(144)      \\
$q$  &0.63(4)       &--           &0.68  & 0.777(16)      \\
$V_\gamma$   &0.63(4)       &--  &      & 11(1)      \\
$T_{Aa}$ (K)   &6480(25)      &7325(50)    &7325  & 7325(50)      \\
$T_{Ab}$ (K)   &5450(40)      &6000(200)   &5543  & 5975(200)   \\
$\left(\frac{l_1}{l_1 +l_2}\right)_V$    &--  &--   &      & 0.82         \\
$\left(\frac{l_3}{l_{\rm total}}\right)_V$  &--  &-- &0.68  & 0.42(15)         \\
$\bar{r}_{1}$    &--  &--   &      & 0.309(21)       \\
$\bar{r}_{2}$  &--   &--           &      & 0.222(18)        \\
Spot parameters (spots on cool star): &\\
Colatitude   ${({^\circ})}$                           &             &            &             &92, 135\\
Longitude    ${({^\circ})}$                           &             &            &179.9, 296.6 &328, 57   \\
Spot radius  ${({^\circ})}$& & &11.5, 12.5    &33, 30   \\
Spot temperature ($T_{\rm spot}/T_{\rm star}$)                &             &            &0.80, 0.80    &0.83, 0.83                  \\
rms     &       &    &   &    0.175                    \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}