\begin{table}%t4 
\par
\caption{Fit of the X-ray spectra simultaneous to the VHE data. }
%\centering
\par
\begin{tabular}{lcccccccc}
\hline
\hline
Broken-PL fits  & Exposure & Band & $\Gamma_1$ & $E_{\rm break}$    & $\Gamma_2$ 
&$F_{0.5{-}5~\rm keV}$  & $F_{2-10~\rm keV}$ & $\chi^2_r$ (d.o.f.) \\
                 & $ks$ &    keV     &           & keV             &          &  
\multicolumn{2}{c}{erg cm$^{-2}$~s$^{-1}$} &  \\
\\
\hline
% \\
%LETG total, 28.4ks & 0.2-9  & $2.39\pm0.02$ & $1.03\pm0.07$ &  $ 2.73\pm0.02$ & 2.82\e{-10} & 9.28\e{-11} & 0.94/1468 
%\\  
LETG \texttt{T300-High}& 3.9  & 0.2--8 & $2.35\pm0.03$ & $1.00\pm0.07$ &  $ 2.60\pm0.02$ & 3.88\e{-10} & 1.45\e{-10} & 0.65 (204)
\\  
LETG \texttt{T300-Low}& 9.4  & 0.2--8 & $2.41\pm0.02$ & $0.95\pm0.06$ &  $ 2.71\pm0.02$ & 2.78\e{-10} & 9.19\e{-11} & 0.74 (204)
\\  
LETG  \texttt{T200}   & 14.1  & 0.2--9 & $2.39\pm0.01$ & $0.95\pm0.04$ &  $ 2.68\pm0.01$ & 3.05\e{-10} & 1.05\e{-10} & 0.87 (204)
\\  
LETG  \texttt{T300-RXTE}& 2.6  & 0.2--20 & $2.56\pm0.02$ & $2.72\pm0.22$ &  $ 2.98\pm0.04$ & 2.79\e{-10} & 9.11\e{-11} & 0.69 (117) 
 \\
\hline
Log-parabolic fits &Exposure &Band & $\Gamma$    &    $b$  &             &$F_{0.5{-}5~\rm keV}$
 & $F_{2{-}10~\rm keV}$ & $\chi^2_r$ (d.o.f.) 
 \\
%\multicolumn{2}{c}{erg cm$^{-2}$s$^{-1}$} &      \\
%\\
%LETG total, 28.4ks & 0.2-9  & $2.56\pm0.01$ & $0.23\pm0.02$ &  -  &  2.82\e{-10} & 9.07\e{-11} & 1.03/1469 
%\\  
LETG \texttt{T300-High}& 3.9   & 0.2--8  & $2.48\pm0.01$ & $0.18\pm0.03$ &  --  &  3.88\e{-10} & 1.41\e{-10} & 0.69 (205) 
\\  
LETG \texttt{T300-Low}& 9.4   & 0.2--8  & $2.57\pm0.01$ & $0.21\pm0.02$ &  --  &  2.77\e{-10} & 8.89\e{-11} & 0.83 (205) 
\\  
LETG  \texttt{T200} & 14.1   & 0.2--9  & $2.55\pm0.01$ & $0.21\pm0.01$ &  --  &  3.05\e{-10} & 1.01\e{-10} & 1.02 (205) 
\\ 
LETG  \texttt{T300-RXTE}& 2.6  & 0.2--20 & $2.56\pm0.01$ & $0.25\pm0.02$ &  --  &  2.81\e{-10} & 8.92\e{-11} & 0.60 (118) 
\\
\hline
\end{tabular}
\label{xtabula}
\end{table}