\begin{table}%t3
\caption {\label{tab:deabs300}Spectral fit of the same VHE spectra given in 
Table~\ref{tab:specs300},
  but corrected for EBL absorption (statistical errors only).}
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccccc}
\\
\hline
\hline
\\
PL fits  &   $\Phi_0$ & $\Gamma$   &       &           $F_{0.3-3~\rm  TeV}$ &     $\chi^2_r$ (d.o.f.)  \\
         &  cm$^{-2}$ s$^{-1}$ TeV$^{-1}$&  &&           erg cm$^{-2}$ s$^{-1}$ &              \\
\hline
\\
\par
\texttt{T400-Peak} &7.18~$\pm$~0.19\e{-10}&2.66~$\pm$~0.04 &--&3.01\e{-9}&5.13 (11) \\
\texttt{T300-High} &4.45~$\pm$~0.10\e{-10}&2.57~$\pm$~0.03 &--&1.81\e{-9}&4.95 (12) \\
\texttt{T300-Low}  &1.62~$\pm$~0.05\e{-10}&2.70~$\pm$~0.03 &--&6.88\e{-10}&1.13 (12) \\
\texttt{T200}	   &2.41~$\pm$~0.04\e{-10}&2.53~$\pm$~0.01 &-&9.74\e{-10}&7.88 (16) \\
\texttt{T300-RXTE} &1.59~$\pm$~0.10\e{-10}&2.72~$\pm$~0.07 &--&6.84\e{-10}&1.17 (11) \\
\par
\hline
%\hline
\\
PL exp. cut. &$\Phi_0$       &   $\Gamma$ & $E_{\rm cut}$(TeV)&  $F_{0.3{-}3~\rm TeV}$ &     $\chi^2_r$ (d.o.f.) \\
%           &              &   TeV      &    & cm$^{-2}$s$^{-1}$TeV$^{-1}$ & ergs cm$^{-2}$ s$^{-1}$ &          &       \\ 
 \\ 
\par
\texttt{T400-Peak} &2.38~$\pm$~0.48\e{-9}&1.61~$\pm$~0.17 &1.00~$\pm$~0.18  &2.96\e{-9} &0.31 (10)\\
\texttt{T300-High} &9.14~$\pm$~1.15\e{-10}&2.04~$\pm$~0.09 &1.6~$\pm$~0.3   &1.83\e{-9} &1.50  (11)\\
\texttt{T300-Low}  &2.37~$\pm$~0.38\e{-10}&2.43~$\pm$~0.11 &2.9~$\pm$~1.4   &6.82\e{-10}&0.59 (11)\\
\texttt{T200}      &4.51~$\pm$~0.36\e{-10}&2.16~$\pm$~0.05 &1.74~$\pm$~0.24 &9.69\e{-10}&1.99 (15)\\
%TRXTE&1.95$\pm$0.29\e{-10}&-2.59$\pm$0.11&5$\pm$4.41&6.74\e{-10}&1.33(10) & 0.206\\
\par
\hline
%\hline
\\
Log-parabolic &$\Phi_0$         &   $\Gamma$  &  $b$       &
$F_{0.3-3~\rm TeV}$ &     $\chi^2_r$ (d.o.f.)  \\
%              &             &        &   & cm$^{-2}$s$^{-1}$TeV$^{-1}$ & ergs cm$^{-2}$s$^{-1}$ &          &       \\ 
 \\ 
\par
\texttt{T400-Peak}  &8.67~$\pm$~0.30\e{-10}&2.73~$\pm$~0.06 &1.23~$\pm$~0.20 &2.90\e{-9} &0.39 (10)\\
\texttt{T300-High}  &4.82~$\pm$~0.13\e{-10}&2.73~$\pm$~0.05 &0.61~$\pm$~0.11 &1.82\e{-9} &1.79 (11)\\
\texttt{T300-Low}   &1.66~$\pm$~0.05\e{-10}&2.83~$\pm$~0.07 &0.38~$\pm$~0.14 &6.81\e{-10}&0.51 (11)\\
\texttt{T200}       &2.44~$\pm$~0.01\e{-10}&2.79~$\pm$~0.04 &0.48~$\pm$~0.06 &9.67\e{-10}&1.76 (15)\\
%TRXTE&1.59$\pm$0.10\e{-10}&-2.75$\pm$0.157&-0.054$\pm$0.319&6.81\e{-10}&1.28 (10) & 0.235\\
\par
\\
\hline
%\hline
\end{tabular}
\end{table}