\begin{table}%t1
\caption{\label{tabmod}Parameters of the 3D models.}             
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{cccccc}        
\hline\hline
 \teff & \logg & [M/H] & Box size    & Time & snaps \\
   K   &  c.g.s & dex  & $x  \times y  \times z$ [Mm] &  h &    \\
\hline
5500 & 3.5 & --2.0 & $49.0 \times 49.0 \times 35.3$ & 13.0 & 20 \\ 
5780 & 4.4 & ~ 0.0 & $5.60 \times 5.60 \times 2.25$ & 1.7 & 25 \\ 
5920 & 4.5 & --3.0 & $6.02 \times 6.02 \times 3.78$ & 2.6 & 19 \\ 
6280 & 4.0 & --2.0 & $21.6 \times 21.6 \times 12.7$ & 2.7 & 16 \\ 
6320 & 4.5 & --2.0 & $7.00 \times 7.00 \times 3.95$ & 2.4 & 19 \\ 
6550 & 4.5 & --3.0 & $8.40 \times 8.40 \times 3.96$ & 0.7 & 12 \\ 
\hline
\end{tabular}}
\medskip
The grid resolution is set to $140 \times 140 \times 150$ ($N_{x}\times N_{y} \times N_{z}$), {\em time} indicates the total stellar time, and {\em snaps} the number of snapshots per model.
\end{table}