\begin{table}%t3
\caption{\label{LimitMass}Mass limits between type~II and type Ib SNe ($M_{\rm lim}^{\rm II/Ib}$), and between type Ib SNe and Ic SNe ($M_{\rm lim}^{\rm Ib/Ic}$) in ${M}_\odot$ (see text).}
%\centering

\begin{tabular}{c c c c|c c c}
\hline\hline
& \multicolumn{3}{c|}{Mass limit between type II -- type Ib SNe} & \multicolumn{3}{c}{Mass limit between type Ib -- type Ic SNe}\\
$Z$ & $m^{\rm min}_{\rm H} = 0.00$ & $m^{\rm min}_{\rm H} = 0.25$ & $m^{\rm min}_{\rm H} = 0.50$ & $m^{\rm min}_{\rm He} = 0.4$ &  $m^{\rm min}_{\rm He} = 0.5$ &  $m^{\rm min}_{\rm He} = 0.6$\\
\hline
$0.004$ & $54.0$ & $48.1$ & $39.4$ & -- & $59.4$ & $58.6$ \\
$0.008$ & $30.0$ & $29.9$ & $29.7$ & $35.7 {-} 49.1$ & $31.6$ & $30.0$\\
$0.020$ & $25.1$ & $24.2$ & $23.1$ & -- & $110.2$ & $39.1$\\
$0.040$ & $20.5$ & $20.5$ & $20.5$ & -- & $26.2$ & $24.7$\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}