\begin{table}%T3
\caption[]{\label{tab:1988_wd_vh}
WD solutions from the 1988 light curve observations (261 per band).
See Table~\ref{tab:1987_wd_vh}.
}
\begin{tabular}{lrrrr} \hline
\hline\noalign{\smallskip}
                     &     $y$    &       $b$  &       $v$  &   $u$\\ 
\hline\noalign{\smallskip}            
$i$ \, (\degr)       &  89.56     &   89.55    &   89.56    &  89.40\vspace{-0.8mm}\\
                     & $\pm $3    &  $\pm $3   &  $\pm $3   & $\pm $2\\               

$\Omega_{\rm p}$           &  14.495    &   14.470   &   14.455   &  14.477\vspace{-0.8mm}\\
                     &  $\pm$23   &   $\pm$20  &   $\pm$25  &  $\pm$27\\              

$\Omega_{\rm s}$           &  14.656    &   14.639   &   14.707   &  14.623\vspace{-0.8mm}\\ 
                     &  $\pm$27   &   $\pm$25  &   $\pm$14  &  $\pm$19\\               

$r_{\rm p}$                &  0.0738    &   0.0739   &   0.0740   &  0.0739\\               
                                                                                      
$r_{\rm s}$                &  0.0604    &   0.0605   &   0.0602   &  0.0606\\              
                                                                                     
$k$                  &  0.818     &   0.819    &   0.814    &  0.820\\               
                                                                                    
$r_{\rm p} + r_{\rm s}$          &  0.1342    &   0.1344   &   0.1342   &  0.1345\\             
                                                                                   
$T_{\rm s}$ \, (K)         &  4940      &   4959     &   4897     &  4914\vspace{-0.8mm}\\
                     &$\pm $4     & $\pm $4    &$\pm  $4    &$\pm $6\\

$L_{\rm s}/L_{\rm p}$            &  0.282     &    0.250   &   0.195    &  0.163  \\

$LO_1$ \, (\degr)    & 107.9      &   118.8    &   116.5    & 122.0\vspace{-0.8mm}\\
                     &$\pm $1.6   & $\pm $1.2  & $\pm $1.4  & $\pm $2.6\\

$AR_1$ \, (\degr)    & 25.9       &   28.7     &   31.8     &  31.1\vspace{-0.8mm}\\
                     &$\pm $0.4   & $\pm $0.4  & $\pm $0.4  & $\pm $0.6\\

$LO_2$ \, (\degr)    & 202.4      &   212.1    &   209.9    &  214.9\vspace{-0.8mm}\\
                     &$\pm $1.7   & $\pm $1.6  & $\pm $1.6  & $\pm  $2.4\\

$AR_2$ \, (\degr)    & 25.7       &   23.8     &   28.6     &   29.9\vspace{-0.8mm}\\
                     &$\pm $0.6   & $\pm $0.7  & $\pm $0.7  &  $\pm $0.9\\

$\sigma$ \, (mmag.)  &  6.5       &  5.9       &   6.8      &  9.7     \\            
\hline
\end{tabular}                    
\end{table}