\begin{table}%t2
%\centering
\par
\caption{\label{tab2}Parameters of WASP-13.}
\small \begin{tabular}{lc}
\hline\hline\noalign{\smallskip}
RA~=~09$^{\rm h}20^{\rm m}24 \fs 70$, & Dec.= $+33^\circ 52^\prime 56 \farcs6$\\
$T_{\rm eff}$ &  $5826 \pm 100$~K \\
$\log$ ${g}$  &  $4.04 \pm 0.2$ \\
{[{\rm M/H}]} & $0.0 \pm 0.2$ \\
$\log n$(Li) &  $2.06 \pm 0.1$ \\
$v \sin i$ &  $<$4.9~km~s$^{-1}$ \\
Spectral type &  G1V \\
$V$ mag &  10.42 \\ 
Distance &  $155 \pm 18$~pc \\ 
\hline
\end{tabular}
\end{table}