\begin{table}%t1
  \caption{\label{tab:adso_parameters}Parameters characterizing the adopted analytical solutions.}
    %\centering
\par
    \small\begin{tabular}{c c c c c c}
    \hline\hline
    \multicolumn{6}{c}{ADO solution}                      \\
    \hline
    $x$  & $\gamma$ & $\lambda$ & $\mu$ & $\mathcal{K}$ & \\
    0.75 & 1.05     & 11.7      & 2.99  & 2.00          & \\
    \hline
    \multicolumn{6}{c}{ASO solution} \\
    \hline
    $\kappa$            & $\beta$ & $\delta$            & $\lambda'$ &
      $\epsilon$         & $\nu$ \\
    $2.10\times10^{-2}$ & 1.00    & $7.78\times10^{-2}$ & 7.75       &
      $1.2\times10^{-2}$ & 1.50 \\
    \hline
  \end{tabular}
\end{table}