\begin{table}%t1
\caption{\label{tab1}Retrieved parameters for four-Gaussian PSFs. Width is specified in arc-secs.}
%%\centering

\par
\begin{tabular}{ccccccccc}
\hline \hline
Wavelength & \multicolumn{2}{c}{Gaussian I} & \multicolumn{2}{c}{Gaussian II} & 
\multicolumn{2}{c}{Gaussian III} & \multicolumn{2}{c}{Gaussian IV}\\
(\AA) & weight & width  & weight & width & weight & width & weight & width \\
\hline
3883 (CN) & 0.6489 & 0.1084 & 0.1794 & 0.5158 & 0.1152 & 1.6999 & 0.0565 & 18.907 \\
4305 (GB) & 0.6392 & 0.1250 & 0.1721 & 0.5329 & 0.1014 & 1.8076 &  0.0873 & 19.047 \\
4504 (BC) & 0.6423 & 0.1390 & 0.1748 & 0.5212 & 0.1050 & 1.6844 &  0.0780 & 19.173 \\
5550 (GC) & 0.6250 & 0.1960 & 0.1698 & 0.6505 & 0.0920 & 1.6888 &  0.1131 & 18.686 \\
6684 (RC) & 0.6228 & 0.2188 & 0.1601 & 0.8181 & 0.0927 & 1.8330 &  0.1243 & 19.018 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}