\begin{table}%t5
\caption{\label{tab.RCB.MagInfo}Properties of the new Magellanic RCB and DYPer stars, including derived absolute magnitudes and intrinsic colours.}
%%\centerline

 {\small 
\begin{tabular}{lccccccccc}
\hline \hline\noalign{\smallskip}
Name & $^{13}C$ & $R_{\rm E,\max}$ & $({\rm d}R_{\rm E}/{\rm d}t)_{\max}$ & Drop $\Delta R_{\rm E}$ & $B_{\rm E,\max}$ & $({\rm d}B_{\rm E}/{\rm d}t)_{\max}$ & Drop $\Delta B_{\rm E}$ &  $M_V$ & ($V-I$)$_0$\\
& & & mag.day$^{-1}$ & & & mag.day$^{-1}$ & & &\\
\hline
& & & & RCB stars &    &    &  &  &  \\
\hline
EROS2-LMC-RCB-1 & None & 13.71 & 0.039 & 5.37 & 14.36 & 0.033 & 4.57 & --4.21 & 0.81 \\
EROS2-LMC-RCB-2 & None & 13.38 & 0.004 + 0.071 & 3.88 & 13.93 & 0.005 + 0.060 & 3.28 & --4.69 & 0.66 \\
EROS2-LMC-RCB-3 & None & 13.27 & 0.027 & 4.65 & 13.84 & 0.028 & 4.78 & --4.78 & 0.69 \\
EROS2-LMC-RCB-4 & None & 14.39$^*$ & 0.028 & $>$7.40 & 15.57$^*$ & 0.026 & $>$7.00 & --2.65$^*$ & 1.69$^*$ \\
EROS2-LMC-RCB-5 & None & 13.23 & 0.047 & 4.06 & 13.89 & 0.042 & 5.50 & --4.67 & 0.83 \\
EROS2-LMC-RCB-6 & ... & 15.58$^*$ & 0.038 & $>$5.60 & 16.86$^*$ & 0.040 & $>$5.20 & --1.29$^*$ & 1.86$^*$ \\
EROS2-LMC-RCB-7 & ... & nd & nd & nd & nd & nd & nd & nd & nd \\
EROS2-LMC-RCB-8 & ... & 15.90$^*$  & 0.026 & 4.10 & 17.95$^*$ & 0.031 & $>$4.10 & 0.82$^*$ & 3.42$^*$ \\
EROS2-SMC-RCB-4 & ... & 18.05$^*$ & 0.037 & 2.75 & 19.61$^*$ & 0.035 & 2.00 & 1.58$^*$ & 2.51$^*$ \\
\hline
& & & DYPer stars  &    &    &  &  &  \\
EROS2-LMC-DYPer-1 & Strong & 13.60 & 0.009 & 2.98 & 15.20 & 0.009 & 3.10 & --2.73 & 2.40 \\
EROS2-LMC-DYPer-2 & Strong & 13.69 & nd & $>$0.50 & 15.18 & 0.016 & 2.00 & --2.83 & 2.21 \\
EROS2-LMC-DYPer-3 & Weak & 14.37 & 0.014 & 3.61 & 15.73 & 0.014 & 3.51 & --2.36 & 2.00 \\
EROS2-LMC-DYPer-4 & Weak & 14.09 & 0.009 & 1.97 & 15.32 & 0.009 & 1.94 & --2.85 & 1.79 \\
EROS2-LMC-DYPer-5 & Weak & 14.16 & 0.016 & 1.94 & 15.46 & 0.018 & 2.22 & --2.67 & 1.91 \\
EROS2-LMC-DYPer-6 & Strong & 14.73 & 0.013 & 1.67 & 16.21 & 0.018 & 2.19 & --1.30 & 2.47 \\
EROS2-LMC-DYPer-7 & None & 13.96 & 0.012 & 1.37 & 15.28 & 0.012 & 1.59 & --2.84 & 1.93 \\
EROS2-LMC-DYPer-8 & ... & 14.07 & nd & $>$1.18 & 15.60 & nd & $>$1.48 & --2.38 & 2.28 \\
EROS2-LMC-DYPer-9 & None & 14.66 & 0.003 & 0.48 & 15.98 & 0.003 & 0.55 & --2.15 & 1.92 \\
EROS2-LMC-DYPer-10 & Strong & 14.26 & 0.005 & 0.48 & 15.62 & 0.007 & 0.59 & --2.48 & 1.98 \\
EROS2-LMC-DYPer-11 & Weak &	13.50 &	nd & $>$1.20 & 14.95 & nd & $>$1.45 & --2.58 & 2.42 \\
EROS2-LMC-DYPer-12 & Strong &	14.20 &	nd & $>$0.84 & 15.95 & nd & $>$1.04 & --1.38 & 2.92 \\
EROS2-LMC-DYPer-13 & ... & 15.34 & 0.005 & 0.48 & 16.63 & 0.006 & 0.52 & --1.01 & 2.15 \\
EROS2-LMC-DYPer-14 & Weak & 14.14 & 0.008 & 1.70 & 15.87 & 0.009 & 1.80 & --1.48 & 2.88 \\
EROS2-LMC-DYPer-15 & None & 14.12 & 0.008 & 0.83 & 15.38 & 0.009 & 1.00 & --2.28 & 2.10 \\
EROS2-LMC-DYPer-16 & Weak & 14.51 & 0.003 & 0.88 & 15.73 & 0.004 & 0.99 & --1.96 & 2.03 \\
EROS2-LMC-DYPer-17 & Strong & 14.24 & 0.008 & 1.08 & 15.87 & 0.010 & 1.36 & --1.54 & 2.72 \\
EROS2-SMC-DYPer-3 & Strong & 14.61 & 0.018 & 2.50 & 15.89 & 0.019 & 2.66 & --2.32 & 2.04 \\
EROS2-SMC-DYPer-4 & Weak & 14.84 & 0.003 & $>$1.85 & 16.38 & 0.004 & 2.88 & --1.65 & 2.48 \\
EROS2-SMC-DYPer-5 & ... & 14.38 & 0.006 & 0.92 & 15.76 & 0.007 & 1.30 & --2.22 & 2.30 \\
EROS2-SMC-DYPer-6 & ... & 14.83 & nd & $>$1.22 & 16.20 & nd & $>$1.96 & --1.79 & 2.28 \\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
nd~=~not detected; *~=~not confident that real maximum magnitude reached during EROS-2 observations; ...~=~either no spectrum obtained or spectrum with too low signal-to-noise.
\end{table}