\begin{table}%t2
\caption {\label{tab:high-res-spec}Radial velocity determinations, both from gaussian fit and bisector method, and equivalent widths of H$\alpha$ 
       and [O{\sc i}]~6300~\AA\ measured on FEROS spectra. 
       }
%%\centerline

 {\begin{tabular}{ l   r   c   r   c   r   c   r   c   r   c  }
\hline \hline
    HJD     &  RV$_g$ & $\Delta$RV$_g$ & RV$_b$ & $\Delta$RV$_b$ & $W_{\rm H\alpha}$ & $\sigma_{\rm H\alpha}$ & W$_{\rm H\beta}$  & $\sigma_{\rm H\beta}$ & $W_{6300}$ & $\sigma_{6300}$ \\
$-$2~450~000  & (km~s$^{-1}$)  & (km~s$^{-1}$) & (km~s$^{-1}$) & (km~s$^{-1}$) &  (\AA)   &  (\AA) &  (\AA)    &   (\AA) &    (\AA)  &  (\AA)   \\
\hline
 51~265.537  &  14.27  &  0.27 & 14.64  & 1.07  &   $-$6.26  &  1.06  &  $-$1.37  &    0.78 &   $-$0.81 &   0.05   \\
 51~265.576  &  16.89  &  0.68 & 16.54  & 1.14  &   $-$6.56  &  0.50  &  $-$0.34  &    0.29 &   $-$1.00 &   0.14   \\
 51~265.662  &  15.09  &  1.63 & 17.21  & 0.61  &   $-$7.50  &  0.30  &  $-$0.56  &    0.24 &   $-$1.01 &   0.11   \\
 51~266.573  &  18.21  &  0.73 & 17.81  & 0.54  &  $-$10.64  &  0.42  &  $-$2.00  &    0.29 &   $-$1.34 &   0.01   \\ 
 51~266.636  &  21.39  &  0.68 & 20.57  & 1.81  &  $-$12.46  &  0.37  &  $-$2.02  &    0.38 &   $-$1.48 &   0.15   \\
 51~266.672  &  21.30  &  0.90 & 20.70  & 1.98  &  $-$12.36  &  0.80  &  $-$2.89  &    0.32 &   $-$1.56 &   0.11   \\
 51~267.692  &  14.09  &  0.25 & 14.35  & 2.16  &   $-$2.89  &  0.39  &  $-$0.01  &    0.21 &   $-$0.58 &   0.12   \\
 51~267.801  &  17.88  &  0.47 & 17.58  & 0.48  &   $-$2.72  &  0.26  &   0.03	 &    0.23 &   $-$0.43 &   0.06   \\
 51~267.874  &  18.01  &  1.38 & 17.81  & 0.82  &   $-$2.55  &  0.29  &   0.03	 &    0.22 &   $-$0.34 &   0.03   \\
 51~268.624  &  11.32  &  0.87 & 15.40  & 1.88  &   $-$2.83  &  0.36  &   0.32	 &    0.23 &   $-$0.40 &   0.03   \\ 
 51~268.727  &  16.21  &  0.86 & 17.10  & 1.16  &   $-$5.32  &  0.35  &  $-$0.41  &    0.20 &   $-$0.39 &   0.05   \\ 
 51~268.850  &	6.43  &  2.01 & 18.39  & 1.29  &   $-$5.05  &  0.41  &   0.07	 &    0.25 &   $-$0.35 &   0.04   \\ 
 51~268.900  &  12.20  &  1.44 & 18.75  & 2.07  &   $-$3.96  &  0.35  &   0.10	 &    0.36 &   $-$0.39 &   0.03   \\  
 51~269.657  &  12.05  &  1.15 & 12.76  & 1.46  &   $-$6.18  &  0.47  &  $-$0.31  &    0.28 &   $-$0.78 &   0.05   \\ 
 51~269.771  &  13.09  &  1.00 & 13.42  & 0.91  &   $-$5.19  &  0.63  &  $-$0.76  &    0.40 &   $-$0.77 &   0.11   \\ 
 51~269.857  &  15.80  &  1.56 & 16.56  & 0.29  &   $-$4.23  &  0.55  &  $-$0.95  &    0.44 &   $-$0.80 &   0.17   \\ 
 51~315.622  &  18.17  &  0.76 & 17.65  & 0.83  &  $-$22.68  &  0.39  &  $-$2.88  &    0.51 &   $-$1.88 &   0.25   \\
 51~316.612  &	6.43  &  0.82 & 10.54  & 3.80  &  $-$23.93  &  0.95  &  $-$5.89  &    0.70 &   $-$2.06 &   0.22   \\ 
 51~317.627  &  16.67  &  1.77 & 20.90  & 1.78  &  $-$20.20  &  1.03  &  $-$4.30  &    0.39 &   $-$0.88 &   0.06   \\
51~318.591$^\dag$ & 13.50 & 1.72 & 13.42 & 0.49 &  $-$20.65  &  0.28  &  $-$3.03  &    0.32 &   $-$1.22 &   0.07   \\
 51~320.591  &  17.78  &  0.52 & 12.61  & 2.59  &   $-$1.42  &  0.30  &   1.08	 &    0.17 &   $-$0.28 &   0.03   \\
 51~321.580  &  12.72  &  2.92 &  9.64  & 2.72  &   $-$7.56  &  0.55  &  $-$0.07  &    0.29 &   $-$0.64 &   0.04   \\ 
 51~674.670  &  18.52  &  0.46 & 17.39  & 1.38  &   $-$0.75  &  0.38  &   0.87	 &    0.67 &   $-$0.35 &   0.03   \\
 51~684.617  &	9.90  &  0.52 & 10.45  & 1.69  &   $-$2.39  &  0.34  &   0.43	 &    0.25 &   $-$0.69 &   0.03   \\
 51~686.632  &  21.19  &  2.59 & 19.51  & 2.50  &   $-$1.13  &  0.22  &   0.59	 &    0.39 &   $-$0.52 &   0.04   \\
 51~687.648  &  22.97  &  1.77 & 19.71  & 2.94  &   $-$0.88  &  0.21  &   0.86	 &    0.29 &   $-$0.39 &   0.03   \\
 51~688.640  &	9.82  &  0.31 & 11.37  & 3.17  &   $-$2.34  &  0.35  &  $-$0.06  &    0.43 &   $-$0.48 &   0.07   \\
 51~913.860  &  13.86  &  2.13 & 13.69  & 1.88  &   $-$1.46  &  0.41  &   0.55	 &    0.19 &   $-$0.23 &   0.04   \\
 51~918.775  &  15.65  &  2.15 & 15.90  & 0.43  &   $-$1.86  &  0.29  &   0.15	 &    0.23 &   $-$0.22 &   0.04   \\
 51~923.824  &  14.89  &  0.56 & 14.91  & 0.54  &   $-$1.12  &  0.40  &  $-$0.20  &    0.17 &   $-$0.14 &   0.01   \\
 52~019.578  &  16.00  &  1.81 & 16.07  & 0.97  &  $-$23.82  &  0.45  &  $-$4.06  &    1.09 &   $-$1.83 &   0.02   \\ 
 52~026.586  &  14.48  &  1.12 & 15.03  & 1.05  &   $-$3.80  &  0.40  &  $-$0.26  &    0.26 &   $-$0.55 &   0.05   \\
 52~031.573  &  14.43  &  0.28 & 14.64  & 0.95  &   $-$9.18  &  0.68  &  $-$1.45  &    0.30 &   $-$0.64 &   0.04   \\
 52~319.745  &  12.63  &  0.36 & 12.66  & 1.40  &    0.26    &  0.31  &   1.22	 &    0.12 &   $-$0.26 &   0.04   \\
52~322.742$^\dag$ & 27.48 & 2.56 & 19.18 & 3.41 &   $-$8.56  &  0.40  &  $-$1.23  &    0.75 &   $-$1.02 &   0.06   \\
 52~372.606  &  14.70  &     - &  9.92  & 2.40  &  $-$29.09  &  0.95  &  $-$5.60  &    0.55 &   $-$2.33 &   0.18   \\
 52~385.529  &  16.44  &  0.87 & 16.54  & 0.62  &   $-$3.82  &  0.32  &  $-$0.60  &    0.31 &   $-$0.49 &   0.02   \\
 52~395.617  &	4.33  &  1.22 &  9.46  & 2.23  &  $-$20.92  &  1.11  &  $-$5.22  &    0.71 &   $-$1.97 &   0.11   \\
 52~396.614  &	9.93  &     - & 16.20  & 3.49  &  $-$11.51  &  1.29  &  $-$0.50  &    0.50 &   $-$1.78 &   0.23   \\
 52~710.601  &  21.73  &  0.30 & 20.00  & 1.93  &   $-$0.93  &  0.22  &   0.57	 &    0.16 &   $-$0.31 &   0.03   \\
 52~717.620  &  14.13  &  1.51 & 15.79  & 1.78  &  $-$13.51  &  0.45  &  $-$2.06  &    0.50 &   $-$1.16 &   0.07   \\
 52~723.588  &  15.96  &  2.33 & 15.80  & 0.51  &   $-$2.09  &  0.31  &   0.62	 &    0.47 &   $-$0.35 &   0.01   \\
 53~097.541  &  15.57  &  0.87 & 19.17  & 1.55  &   $-$6.14  &  0.34  &  $-$0.18  &    0.25 &   $-$0.72 &   0.02   \\
 53~104.652  &  11.28  &  1.18 & 11.38  & 2.22  &   $-$0.93  &  0.21  &   0.77	 &    0.15 &   $-$0.20 &   0.10   \\
 53~122.685  &  15.93  &  0.48 & 11.70  & 3.40  &  $-$22.39  &  0.50  &  $-$3.59  &    1.23 &   $-$2.00 &   0.27   \\
 53~137.672  &  22.23  &  0.66 & 15.42  & 0.86  &   $-$4.21  &  0.21  &   0.40	 &    0.29 &   $-$0.23 &   0.11   \\
 53~501.652  &  29.06  &  0.87 & 16.43  & 1.11  &   $-$8.22  &  0.34  &  $-$1.23  &    0.67 &   $-$0.59 &   0.06   \\
 53~524.597  &	6.63  &  1.35 &  7.95  & 2.57  &   $-$5.55  &  0.27  &  $-$0.18  &    0.41 &   $-$0.51 &   0.02   \\
 53~552.546  &  14.31  &  1.09 & 14.36  & 0.37  &   $-$1.06  &  0.25  &  $-$0.04  &    0.23 &   $-$0.22 &   0.04   \\
 53~602.488  &  29.51  &  1.95 & 20.32  & 4.58  &   $-$8.66  &  0.34  &  $-$0.77  &    0.60 &   $-$0.68 &   0.05   \\
\hline 
\end{tabular}}
\par
\smallskip
$\dag$ He~I 5876 \AA~ detected.
\end{table}