\begin{table}%t9
%%\centering

\par
\caption{\label{table:9}\object{\object{2MASS J04151954-0935066}}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             
\begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms & $T_{\rm eff}$ & $\log g$  & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 64    &  926 & 0.2029 &  800 & 3.5 & 43 \\
 63    &  981 & 0.1791 & 1000 & 3.5 & 33 \\
 62    &  982 & 0.1119 & 1000 & 4.0 & 44 \\
 61    &  987 & 0.1206 &  900 & 5.0 & 43 \\
 60    &  899 & 0.1539 & 1000 & 3.5 & 38 \\
 59    &  987 & 0.1081 &  900 & 4.5 & 29 \\
 58    &  984 & 0.1330 & 1000 & 5.0 & 25 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}