\begin{table}%t8
%%\centering

\par
\caption{\label{table:8}\object{\object{GL 570D}}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             
\begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$ & rms & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 64    &  974 & 0.0327 &  900 & 4.5 & 27 \\
 63    &  974 & 0.0411 & 1000 & 4.5 & 34 \\
 62    &  974 & 0.0428 & 1000 & 4.0 & 41 \\
 61    &  974 & 0.0649 &  900 & 5.5 & 41 \\
 60    &  861 & 0.0675 &  900 & 4.0 & 26 \\
 59    &  974 & 0.0919 & 1000 & 4.5 & 26 \\
 58    &  974 & 0.0986 & 1000 & 5.0 & 21 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}