\begin{table}%t7
%%\centering

\par
\caption{\label{table:7}\object{\object{2MASS J12171110-0311131}}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             \begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms    & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 63    &  843 & 0.0467 &  800 & 5.5 & 21 \\
 62    &  972 & 0.0581 &  900 & 4.0 & 32 \\
 61    &  972 & 0.0947 &  900 & 5.5 & 41 \\
 60    &  882 & 0.1777 &  900 & 4.0 & 21 \\
 59    &  972 & 0.0894 & 1000 & 4.5 & 27 \\
 58    &  972 & 0.0918 & 1100 & 4.5 & 29 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}