\begin{table}%t6
%%\centering

\par
\caption{\label{table:6}\object{2MASS J15530228+1532369}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             \begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 63    &  976 & 0.0507 & 1000 & 4.5 & 37 \\
 62    &  976 & 0.0582 &  800 & 5.0 & 21 \\
 61    &  976 & 0.0659 &  900 & 5.5 & 39 \\
 60    &  857 & 0.0563 &  900 & 4.0 & 27 \\
 59    &  976 & 0.0733 &  900 & 4.0 & 30 \\
 58    &  979 & 0.0863 & 1100 & 5.0 & 23 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}