\begin{table}%t5
%%\centering

\par
\caption{\label{table:5}\object{SDSS J134646.45-003150.4}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             \begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 64    &  972 & 0.0544 & 1000 & 4.0 & 19 \\
 63    &  974 & 0.0554 & 1000 & 4.0 & 20 \\
 62    &  974 & 0.0500 &  900 & 4.5 & 17 \\
 61    &  974 & 0.0644 & 1000 & 5.0 & 25 \\
 60    &  862 & 0.0801 &  900 & 4.0 & 12 \\
 59    &  974 & 0.1185 &  900 & 4.0 & 13 \\
 58    &  973 & 0.1139 & 1200 & 4.5 & 13 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}