\begin{table}%t4 
%%\centering

\par
\caption{\label{table:4}\object{SDSS J162414.37+002915.6}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             \begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 64    &  977 & 0.0396 & 1000 & 4.0 & 43 \\
 63    &  977 & 0.0437 & 1000 & 4.5 & 47 \\
 62    &  977 & 0.0386 &  800 & 5.0 & 41 \\
 61    &  976 & 0.0550 &  900 & 5.5 & 47 \\
 60    &  858 & 0.0533 &  900 & 3.5 & 37 \\
 59    &  977 & 0.0582 & 1100 & 5.0 & 40 \\
 58    &  977 & 0.0671 & 1300 & 5.0 & 35 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}