\begin{table}  %t2    
%%\centering

\par
\caption{\label{table:2}\object{2MASS J05591914-1404488}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             
\begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order &  $N$   & rms   & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 66    &  987 & 0.1079 & 1500 & 5.0 & 21 \\
 65    &  989 & 0.0796 & 1200 & 5.5 & 25 \\
 64    &  991 & 0.0575 & 1000 & 3.5 & 33 \\
 63    &  991 & 0.0512 &  800 & 5.5 & 24 \\
 62    &  991 & 0.0416 &  800 & 5.5 & 27 \\
 61    &  991 & 0.0612 & 1000 & 5.0 & 33 \\
 60    &  882 & 0.0434 &  800 & 5.5 & 25 \\
 59    &  991 & 0.0724 &  900 & 3.5 & 33 \\
 58    &  991 & 0.0682 & 1300 & 5.5 & 33 \\
 57    &  957 & 0.0491 & 1500 & 4.0 & 33 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}