\begin{table}%t1
%%\centering

\par
\caption{\label{table:1}\object{SDSSp J125453.90-012247.4}. Synthetic and observed spectra comparison 
         for all orders: rms, $N$, $T_{\rm eff}$, $\log g$ and $v_{\rm rot}$ $\sin i$.}             
\begin{tabular}{lccccc}     % 41 columns 
\hline\hline       
 Order & $N$    & rms    & $T_{\rm eff}$ & $\log g$ & $v_{\rm rot}$ $\sin i$ \\
\hline  
 66    &  996 & 0.2797 & 1600 & 5.5 & 38 \\
 65    &  995 & 0.1740 & 1300 & 5.5 & 46 \\
 64    & 1001 & 0.1336 & 2400 & 3.5 & 36 \\
 63    & 1002 & 0.0931 & 2500 & 3.5 & 26 \\
 62    & 1002 & 0.0839 & 2700 & 3.5 & 27 \\
 61    & 1002 & 0.0960 & 2700 & 5.5 & 46 \\
 60    &  890 & 0.0914 &  700 & 5.5 & 28 \\
 59    & 1002 & 0.0811 & 2000 & 3.0 & 36 \\
 58    & 1002 & 0.0932 & 1500 & 5.5 & 36 \\
 57    &  994 & 0.0862 & 2000 & 4.0 & 31 \\
\hline                  
\end{tabular}
\end{table}