\begin{table}%t7
\caption{Equivalent widths for IC~2391 stars.}
\begin{tabular}{lccccccccc}
\hline \hline
$\lambda$ & El. & log$gf$ &  VXR3 & VXR31 & VXR67 & VXR70 & VXR72 & VXR76a & SHJM2   \\
  (\AA)  &      &         & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) \\
\hline
6154.226 & NaI & --1.610 &     43.1 &   42.0 &	63.0  &  40.0  &  48.0  &  97.7 &   30.6  \\
6160.747 & NaI & --1.310 &     62.0 &   -- &  103.0  &  --  &  --  &  -- &	    47.0  \\
5948.541 & SiI & --1.230 &     86.5 &   -- &   69.0  &  86.2  &  93.9  &  56.2 &    81.0  \\
6091.919 & SiI & --1.400 &     36.4 &   30.8 &	--  &  32.1  &  36.8  &    9.0 &   30.3  \\
6125.021 & SiI & --1.570 &     31.1 &   29.4 &	19.9  &  28.7  &  28.3  &  -- &    28.6  \\
6142.483 & SiI & --1.480 &     34.2 &   34.2 &	19.3  &  35.0  &  32.0  &  -- &    29.6  \\
6145.016 & SiI & --1.440 &     37.0 &   37.0 &	20.3  &  37.2  &  36.5  &  -- &    34.6  \\
6414.980 & SiI & --1.100 &     -- &   57.5 &   30.5  &  60.4  &  55.9  &  -- &     45.6  \\
6555.463 & SiI & --1.000 &     40.8 &   49.1 &	25.0  &  42.3  &  42.0  &  -- &    40.8  \\
5867.562 & CaI & --1.610 &     30.8 &   26.7 &	43.6  &  30.5  &  39.3  &  60.1 &   19.0  \\
6161.297 & CaI & --1.293 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & 55.6  \\
6166.439 & CaI & --1.156 &     78.8 &   76.3 &  113.1  &  80.0  &  95.7  & 135.0 &   60.7  \\
6169.042 & CaI & --0.804 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & 94.7  \\
6455.598 & CaI & --1.424 &     63.5 &   60.2 &  103.0  &  60.4  &  83.5  & 129.4 &   48.0  \\
6572.795 & CaI & --4.320 &     42.8 &   37.6 &  114.3  &  44.6  &  66.7  &  -- &    21.1  \\
5866.451 & TiI & --0.840 &     57.2 &   55.8 &  100.0  &  57.0  &  79.4  & 132.9 &   34.1  \\
5953.160 & TiI & --0.329 &     44.1 &   -- &   66.7  &  --  &  --  &  84.3 &      --  \\
5965.828 & TiI & --0.409 &     41.5 &   43.5 &	63.4  &  --  &  59.2  &  -- &     --  \\
5978.549 & TiI & --0.580 &     29.3 &   29.9 &	--  &  33.1  &  46.8  &  -- &     17.5  \\
6091.177 & TiI & --0.420 &     20.3 &   -- &   --  &  --  &  33.4  &  -- &	    --  \\
6126.224 & TiI & --1.420 &     28.9 &   26.7 &	60.6  &  28.5  &  51.3  & 111.4 &   16.5  \\
6258.102 & TiI & --0.431 &     64.1 &   -- &  108.6  &  --  &  --  & 142.5 &      40.9  \\
6261.098 & TiI & --0.479 &     57.0 &   56.8 &	99.3  &  58.6  &  82.1  & 136.6 &   40.8  \\
6554.238 & TiI & --1.220 &     23.3 &   -- &   --  &  --  &  37.6  &  -- &	    --  \\
6491.560 & TiII& --1.790 &     43.0 &   44.5 &	42.0  &  43.5  &  44.5  &  40.0 &   44.9  \\
6559.590 & TiII& --2.190 &     18.7 &   -- &   15.7  &  --  &  18.3  &  15.0 &     18.8  \\
6606.950 & TiII& --2.790 &     -- &   -- &    8.1  &  --  &  --  &  -- &	    --  \\
6680.130 & TiII& --1.860 &      9.0 &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- &	     9.5  \\
5856.088 & FeI & --1.570 &     37.2 &   32.0 &	45.4  &  38.0  &  45.4  &  -- &    29.9  \\
5859.578 & FeI & --0.620 &     79.0 &   80.8 &	87.5  &  78.7  &  89.5  &  93.3 &   69.3  \\
5862.353 & FeI & --0.058 &     96.4 &   94.0 &  112.7  &  97.3  & 108.5  & 112.9 &   83.0  \\
5916.247 & FeI & --2.994 &     61.8 &   -- &   98.2  &  62.7  &  --  & 106.5 &     45.3  \\
5930.180 & FeI & --0.230 &     04.4 &   -- &  114.2  &  --  &  --  & 115.7 &      88.7  \\
5934.655 & FeI & --1.170 &     83.6 &   -- &  100.0  &  83.4  &  92.7  & 110.0 &    68.0  \\
5956.694 & FeI & --4.605 &     61.5 &   -- &   93.0  &  --  &  78.2  &  -- &      42.4  \\
5976.775 & FeI & --1.310 &     89.1 &   -- &   90.7  &  --  &  --  & 103.1 &      --  \\
5984.814 & FeI & --0.343 &     -- &   94.0 &  114.7  &  --  &  --  &  -- &	    80.0  \\
5987.066 & FeI & --0.556 &     80.8 &   67.0 &	79.7  &  79.9  &  90.0  &  84.8 &   --  \\
6003.012 & FeI & --1.120 &     -- &   93.0 &  110.1  &  92.5  &  --  & 117.7 &     79.1  \\
6024.058 & FeI & --0.120 &     -- &   -- &   42.0  &  --  &  --  &  -- &	    --  \\
6056.005 & FeI & --0.460 &     80.7 &   78.0 &	85.4  &  79.0  &  91.2  &  81.7 &   70.2  \\
6078.491 & FeI & --0.424 &     85.5 &   -- &   95.2  &  --  &  --  &  81.5 &      77.0  \\
6136.995 & FeI & --2.950 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & --  \\
6157.728 & FeI & --1.260 &     66.8 &   66.0 &	78.3  &  70.0  &  75.5  &  78.0 &   58.1  \\
6187.990 & FeI & --1.720 &     51.2 &   44.6 &	63.2  &  47.5  &  58.7  &  57.9 &   41.9  \\
6200.313 & FeI & --2.437 &     83.8 &   83.5 &  116.3  &  82.0  & 101.0  & 118.0 &   68.0  \\
6315.811 & FeI & --1.710 &     -- &   -- &   56.5  &  --  &  --  &  47.3 &	    35.9  \\
6322.685 & FeI & --2.426 &     85.3 &   92.5 &  109.0  &  88.4  &  --  &  -- &     67.6  \\
6336.824 & FeI & --0.856 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & --  \\
6344.149 & FeI & --2.923 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & 53.6  \\
6469.193 & FeI & --0.770 &     65.4 &   -- &   80.3  &  --  &  --  &  80.6 &      50.5  \\
6495.742 & FeI & --0.940 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & --  \\
6498.939 & FeI & --4.699 &     53.0 &   -- &   99.5  &  52.1  &  79.0  & 105.0 &    35.2  \\
6574.228 & FeI & --5.023 &     32.2 &   -- &   --  &  --  &  --  &  84.1 &	    20.2  \\
6609.110 & FeI & --2.692 &     75.0 &   80.3 &	98.6  &  75.0  &  --  &  93.9 &    54.9  \\
6703.567 & FeI & --3.160 &     42.6 &   40.5 &	58.8  &  45.2  &  54.8  &  65.4 &   28.6  \\
6733.151 & FeI & --1.580 &     28.1 &   26.3 &	29.5  &  25.8  &  30.6  &  27.5 &   18.4  \\
6750.153 & FeI & --2.621 &     84.2 &   82.2 &  101.7  &  82.0  & 100.0  & 124.2 &   65.8  \\
6806.845 & FeI & --3.210 &     43.0 &   -- &   60.0  &  31.7  &  50.7  &  80.2 &    24.8  \\
6820.374 & FeI & --1.160 &     48.0 &   42.0 &	46.9  &  41.3  &  51.5  &  -- &    34.9  \\
6839.835 & FeI & --3.450 &     -- &   -- &   56.5  &  --  &  --  &  62.2 &	    --  \\
6843.655 & FeI & --0.860 &     71.6 &   68.2 &	72.4  &  74.6  &  --  &  67.2 &    57.3  \\
6951.250 & FeI & --1.050 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & 49.5  \\
5991.376 & FeII& --3.557 &     29.0 &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- &	    36.2  \\
6084.111 & FeII& --3.808 &     18.9 &   -- &   --  &  22.2  &  --  &  -- &	    22.8  \\
\hline
6149.258 & FeII& --2.724 &     34.3 &   -- &   --  &  38.0  &  --  &  -- &	    39.4  \\
6247.557 & FeII& --2.329 &     52.4 &   -- &   --  &  64.8  &  --  &  -- &	    67.0  \\
6432.680 & FeII& --3.708 &     39.9 &   -- &   --  &  42.1  &  --  &  -- &	    41.3  \\
6456.383 & FeII& --2.075 &     64.4 &   -- &   --  &  78.5  &  --  &  -- &	    66.0  \\
6516.080 & FeII& --3.450 &     -- &   -- &   --  &  --  &  --  &  -- & --  \\
5996.740 & NiI & --1.060 &     20.5 &   -- &   18.0  &  21.7  &  --  &  -- &      16.7  \\
6053.693 & NiI & --1.070 &     27.7 &   -- &   --  &  21.3  &  --  &  15.0 &      19.5  \\
6086.288 & NiI & --0.470 &     47.8 &   45.0 &	42.7  &  47.5  &  48.2  &  -- &    36.7  \\
6108.125 & NiI & --2.470 &     68.8 &   75.5 &	85.9  &  66.7  &  85.0  &  -- &    59.5  \\
6111.066 & NiI & --0.830 &     33.5 &   38.0 &	36.4  &  37.5  &  43.3  &  30.0 &   29.0  \\
6128.984 & NiI & --3.390 &     -- &   29.8 &   36.3  &  32.5  &  --  &  -- &      17.9  \\
6130.141 & NiI & --0.980 &     22.2 &   -- &   22.1  &  25.0  &  30.3  &  -- &     16.0  \\
6175.360 & NiI & --0.559 &     53.2 &   54.3 &	45.5  &  52.5  &  57.4  &  50.0 &   48.0  \\
6186.709 & NiI & --0.960 &     31.6 &   -- &   30.2  &  30.7  &  29.0  &  20.0 &    18.9  \\
6204.610 & NiI & --1.150 &     22.9 &   -- &   24.5  &  --  &  25.9  &  -- &      17.0  \\
6223.981 & NiI & --0.970 &     27.2 &   30.7 &	--  &  --  &  33.9  &  -- &      23.6  \\
6230.098 & NiI & --1.200 &     25.9 &   -- &   30.0  &  --  &  --  &  -- &	    23.0  \\
6327.604 & NiI & --3.080 &     39.9 &   39.0 &	54.0  &  35.7  &  51.3  &  66.1 &   27.0  \\
6378.247 & NiI & --0.830 &     31.1 &   37.5 &	--  &  32.8  &  37.5  &  -- &     26.9  \\
6384.668 & NiI & --1.000 &     26.7 &   25.8 &	25.8  &  29.1  &  28.8  &  -- &    20.0  \\
6532.881 & NiI & --3.420 &     18.1 &   18.7 &	--  &  --  &  26.3  &  -- &      --  \\
6586.308 & NiI & --2.810 &     53.5 &   -- &   57.2  &  --  &  --  &  72.0 &      38.9  \\
6598.611 & NiI & --0.930 &     30.9 &   -- &   --  &  27.2  &  --  &  -- &	    21.5  \\
6635.137 & NiI & --0.750 &     26.3 &   34.0 &	21.4  &  --  &  27.1  &  19.5 &    18.2  \\
6772.321 & NiI & --0.960 &     54.4 &   44.0 &	53.6  &  56.4  &  58.8  &  -- &    44.5  \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}