\begin{table}%t6
\caption{Equivalent widths for the Sun and IC~2602 stars}
\begin{tabular}{lccccccccccc}
\hline \hline
$\lambda$ & El. & $\log~gf$ & Sun & R1 &    R14 & R15 & R66 & R70 & R92 & R95 & W79   \\
(\AA)&&&(m\AA)&(m\AA)&(m\AA)&(m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA) & (m\AA)\\
\hline
6154.226 & NaI  &   --1.610  &     36.9  &   60.0  &  58.7  &  60.0  &  40.2  &  36.7  & 41.8 &   -- &    52.6\\     
6160.747 & NaI  &   --1.310  &	  56.7  &   85.1  &  91.2  &  82.2  &  63.7  &  59.0  & 64.4 &   67.6 &    70.0\\     
5948.541 & SiI  &   --1.230  &	  79.5  &   85.0  &  89.0  &  70.6  &  92.0  &  86.0  & 82.0 &   78.0 &    82.5\\     
6091.919 & SiI  &   --1.400  &	  29.9  &   30.8  &  33.8  &  22.0  &  35.9  &  30.7  & 28.5 &   -- &    26.4\\     
6125.021 & SiI  &   --1.570  &	  30.0  &   26.0  &  30.5  &  23.0  &  32.1  &  27.7  & 29.5 &   23.3 &    33.2\\     
6142.483 & SiI  &   --1.480  &	  33.6  &   27.1  &  32.3  &  25.0  &  36.3  &  32.5  & 30.1 &   30.0 &    31.1\\     
6145.016 & SiI  &   --1.440  &	  37.0  &   30.4  &  34.3  &  24.9  &  38.1  &  34.5  & 33.6 &   -- &    34.2\\     
6414.980 & SiI  &   --1.100  &	  46.0  &   40.0  &  52.8  &  30.5  &  50.7  &  49.8  & 54.9 &   -- &    --\\     
6555.463 & SiI  &   --1.000  &	  46.3  &   40.2  &  41.4  &  28.8  &  43.0  &  40.0  & 38.6 &   36.2 &    42.6\\     
5867.562 & CaI  &   --1.610  &	  24.8  &   44.3  &  47.4  &  46.6  &  27.3  &  22.5  & 28.1 &   -- &    40.9\\     
6161.297 & CaI  &   --1.293  &	  61.9  &  --  &  --  &  --  & --  &  83.5  & -- &-- &    --\\     
6166.439 & CaI  &   --1.156  &	  68.8  &  105.6  & 106.9  & 104.0  &  75.2  &  70.0  & 75.6 &  112.4 &    86.0\\     
6169.042 & CaI  &   --0.804  &	  89.4  &   --  &  --  &  --  &  --  & 102.8  & -- &  -- &    --\\     
6455.598 & CaI  &   --1.424  &	  56.3  &   92.7  &  95.0  &  91.6  &  61.2  &  53.9  & 63.2 &   -- &    78.0\\     
6572.795 & CaI  &   --4.320  &	  33.6  &   85.5  &  84.8  &  89.7  &  38.7  &  --  & 40.0 &   88.9 &    68.8\\     
5866.451 & TiI  &   --0.840  &	  48.7  &   93.7  &  89.2  &  89.4  &  52.3  &  45.1  & 49.7 &   88.0 &    80.0\\     
5953.160 & TiI  &   --0.329  &	  34.0  &   67.2  & --  &  --  &  --  &  47.4  & -- & -- &    --\\     
5965.828 & TiI  &   -0.409  &	  30.2  & --  &  62.3  &  59.2  &  36.8  & --  & 33.4 &   66.6 &    62.0\\     
5978.549 & TiI  &   --0.580  &	  21.4  &   49.1  &  51.7  &  47.2  &  25.5  &  23.5  & -- &   51.5 &    39.7\\     
6091.177 & TiI  &   --0.420  &	  13.4  &   38.5  &  38.4  &  34.4  &  20.9  &  16.3  & 22.5 &   -- &    40.5\\     
6126.224 & TiI  &   --1.420  &	  21.8  &   62.1  &  59.3  &  55.8  &  27.2  &  22.1  & 29.5 &   58.5 &    56.4\\     
6258.102 & TiI  &   --0.431  &	  52.6  &   93.2  &  95.0  &  86.9  &  61.6  &  52.9  & 60.6 &   -- &    79.2\\     
6261.098 & TiI  &   --0.479  &	  50.5  &   93.4  &  93.5  &  86.1  &  57.3  &  49.7  & 58.8 &   99.6 &    82.3\\     
6554.238 & TiI  &   --1.220  &	  14.4  &   49.5  &  --  &  42.2  &  --  & --  & 19.8 &   55.0 &    30.3\\     
6491.560 & TiII &   --1.790  &	  42.8  &   42.8  &  41.9  &  46.1  &  40.7  &  42.3  & 42.1 &   47.2 &    42.0\\     
6559.590 & TiII &   --2.190  &	  19.3  &   21.3  &  16.7  &  19.0  &  16.3  &  19.0  & 19.5 &   20.0 &    19.0\\     
6606.950 & TiII &   --2.790  &	   8.7  & --  &   7.5  &   9.7  &  --  &  10.1  & -- & -- &    --\\     
6680.130 & TiII &   --1.860  &	   8.8  &    8.5  &   7.4  &   7.5  &	9.6  &  --  & -- &   -- & --\\     
5856.088 & FeI  &   --1.570  &	  34.0  &   43.7  &  45.3  &  44.8  &  38.4  &  32.0  & 38.9 &   50.2 &    42.8\\     
5859.578 & FeI  &   --0.620  &	  72.8  &   94.7  &  94.7  &  86.8  &  78.4  &  75.9  & 84.0 &   92.2 &    82.3\\     
5862.353 & FeI  &   --0.058  &	  86.4  &  110.6  & 110.7  & 105.8  &  95.6  &  89.3  & 97.5 &   -- &   106.5\\     
5916.247 & FeI  &  --2.994  &	  54.2  &   83.3  &  94.6  &  89.6  &  64.3  &  54.0  & 65.4 &   93.4 &    70.6\\     
5930.180 & FeI  &   --0.230  &	  88.8  &  118.3  & 112.5  & 115.2  & 100.9  &  80.2  & -- &   --&   102.6\\     
5934.655 & FeI  &  --1.170  &	  72.6  &   98.5  &  95.9  &  91.4  &  84.0  &  75.5  & 83.5 &   97.3 &    91.3\\     
5956.694 & FeI  &   --4.605  &	  54.1  &   88.0  &  87.7  &  93.3  &  60.9  &  50.2  & 59.2 &   85.8 &  87.0\\     
5976.775 & FeI  & --1.310  &	  66.7  &  107.6  &  90.4  &  97.5  &  --  &  87.5  &-- &  101.8 &    95.0\\     
5984.814 & FeI  &  --0.343  &	  82.7  &  113.4  & 110.2  & 103.0  &  91.5  &  89.1  & -- &   -- &    91.8\\     
5987.066 & FeI  &   --0.556  &	  66.8  &   92.9  &  84.5  &  86.8  &  77.5  &  73.5  & 76.6 &  102.2 &    86.4\\     
6003.012 & FeI  &   --1.120  &	  77.8  &  113.8  & 110.7  & 105.7  &  90.3  &  87.9  & 98.5 &   -- &   114.7\\     
6024.058 & FeI  &   --0.120  & 	 108.7  &  142.9  &  --  &--  &--  &  --  & -- &  -- &    --\\     
6056.005 & FeI  &   --0.460  &	  72.6  &   91.9  &  90.8  &  88.2  &  81.9  &  77.0  & 80.0 &   88.9 &    62.8\\     
6078.491 & FeI  &  --0.424  &	  76.0  &   97.5  &  82.6  &  89.5  &  85.4  &  66.9  & 74.5 &   -- &    91.3\\     
6136.995 & FeI  &   --2.950  &	  68.6  &  102.6  &  --  & 105.6  &  -- & --  & -- &-- &    --\\     
6157.728 & FeI  & --1.260  & 61.8  &   83.1  &  83.0  &  75.5  &  70.1  &  62.8  & 66.0 &   72.3 &    83.0\\     
6187.990 & FeI  &   --1.720  & 46.2  &   62.8  &  63.9  &  62.0  &  48.8  &  45.7  & 51.1 &   51.6 & --\\ 
6200.313 & FeI  &  --2.437  &73.5  &  117.5  & 113.0  & 114.7  &  81.4  &  76.9  & 80.6 &   -- &   90.0\\     
6315.811 & FeI  &   --1.710  &	  40.3  &   52.0  &  --  &  49.7  & --  &  47.4  & -- &   -- &    37.8\\     
6322.685 & FeI  &   --2.426  &	  75.0  &  115.0  & 109.5  & 103.9  &  85.2  &  72.2  & -- &   -- &   100.3\\     
6336.824 & FeI  &   --0.856  & 	 105.0  &  173.5  &  --  &  --  &  --  &  --  & -- & -- &    --\\     
6344.149 & FeI  &   --2.923  &	  61.0  &  105.9  &  --  &  --  &  --  &  60.0  & 65.7 &   -- & --\\     
6469.193 & FeI  &   --0.770  &	  54.8  &   79.6  &  64.4  &  73.8  &  58.7  &  48.1  & 67.0 &   85.0 &    70.8\\     
6495.742 & FeI  &   --0.940  &	  42.2  &   77.8  & --  &  69.3  &--  &  56.4  & -- &-- &    61.2\\     
6498.939 & FeI  &   --4.699  &	  46.6  &   88.8  &  74.8  &  89.9  &  56.6  &  44.7  & 56.7 &   -- &    79.0\\
6574.228 & FeI  &   --5.023  &	  29.4  &   63.8  &  55.5  &  65.5  &  35.6  &  --  & 35.0 &  -- &--\\     
6609.110 & FeI  &   --2.692  &	  66.2  &  100.3  &  96.6  &  95.4  &  73.3  &  58.5  & 70.4 &  -- &    87.3\\     
6703.567 & FeI  & --3.160  & 38.1  &   38.2  &  58.8  &  60.9  &  42.6  &  38.6  & 39.5 &   58.0 &    51.8\\     
6733.151 & FeI  &   --1.580  &	  23.1  &   35.2  &  30.7  &  30.8  &  25.8  &  23.7  & 24.2 &   33.0 &    28.6\\     
6750.153 & FeI  &   --2.621  &	  74.2  &  110.3  & 102.5  & 101.0  &  81.3  &  77.2  & 86.4 &  115.6 &    62.7\\     
6806.845 & FeI  &  --3.210  &	  33.7  &   65.3  &  56.1  &  57.4  &  37.9  &  37.1  & 40.1 &   54.7 &    48.9\\
\hline
6820.374 & FeI  &   --1.160  &	  41.0  &   56.1  &  55.6  &  52.4  &  46.3  &  40.6  & 42.9 &   -- &    51.1\\     
6839.835 & FeI  &   --3.450  &	  29.0  &   59.8  &  56.6  &  49.9  &  37.0  &  34.6  & 36.3 &   -- &    44.7\\     
6843.655 & FeI  &   --0.860  &	  63.0  &   91.7  &  76.6  &  65.6  &  67.0  &  60.4  & 66.5 &   72.5 &    72.3\\
6951.250 & FeI  &   --1.050  &	  52.0  &   85.3  &  --  &  63.9  &  --  &  --  & -- &   61.5 &    62.9\\     
5991.376 & FeII &   --3.557  &	  31.4  &   --  &  --  &  --  &  24.6  &  30.6  & -- & -- &    --\\     
6084.111 & FeII &   --3.808  &	  21.5  &   --  &  --  &  --  &  18.9  &  --  & 18.5 &-- &    --\\     
6149.258 & FeII &   --2.724  &	  34.8  &   --  &  --  &  --  &  33.7  &  34.0  & 35.5 &   -- &    --\\     
6247.557 & FeII &   --2.329  &	  53.6  &   --  &  --  &  --  &  54.0  &  --  & 52.3 &   -- &    --\\     
6432.680 & FeII &   --3.708  &	  39.4  &   --  &  --  &  --  &  35.3  &  39.8  & 33.0 &   -- &    --\\     
6456.383 & FeII &   --2.075  &	  64.4  &   --  &  --  &  --  &  61.2  &  64.2  & 62.0 &   -- &    --\\     
6516.080 & FeII &   --3.450  &	  49.3  &   --  &  --  &  --  &  --  &  --  & -- &   -- &    --\\     
5996.740 & NiI  &   --1.060  &	  19.6  &   --  &  19.5  &  18.8  &  21.3  &  14.2  & -- &   -- &    20.6\\     
6053.693 & NiI  &   --1.070  &	  19.0  &   27.6  &  49.3  &  23.8  &  --  &  19.1  & -- &   25.5 &    26.2\\     
6086.288 & NiI  &   --0.470  &	  43.8  &   48.4  &  51.4  &  44.0  &  48.0  &  43.8  & 42.2 &   39.5 &    41.2\\     
6108.125 & NiI  &   --2.470  &	  45.6  &   85.4  &  89.3  &  82.8  &  70.2  &  64.6  & 68.7 &   85.0 &    77.7\\     
6111.066 & NiI  &   --0.830  &	  34.7  &   37.9  &  43.4  &  36.3  &  38.2  &  --  & 35.3 &   -- &    44.0\\     
6128.984 & NiI  &   --3.390  &	  35.0  &   34.4  &  32.0  &  33.0  &  29.3  &  21.6  & 21.3 &   -- &    41.6\\     
6130.141 & NiI  &   --0.980  &	  20.6  &   23.6  &  28.2  &  22.1  &  22.4  &  18.2  & 22.4 &   -- &    39.3\\     
6175.360 & NiI  &   --0.559  &	  48.3  &   58.2  &  59.5  &  52.3  &  52.8  &  53.7  & 51.0 &   43.7 &    48.9\\     
6186.709 & NiI  &   --0.960  &	  29.3  &   36.0  &  32.7  &  38.8  &  29.8  &  24.6  & 33.9 &   -- &    30.5\\     
6204.610 & NiI  &   --1.150  &	  21.8  &   25.3  &  28.4  &  25.6  &  20.7  &  19.3  & 20.6 &   -- &    35.3\\     
6223.981 & NiI  &   --0.970  &	  27.8  &   30.5  &  --  &  33.2  &  27.2  &  25.6  & 27.2 &   34.7 &    26.2\\     
6230.098 & NiI  &   --1.200  &	  18.4  &   32.4  &  --  &  28.0  &  23.0  &  27.2  & -- &   -- &    --\\     
6327.604 & NiI  &   --3.080  &	  39.9  &   53.5  &  56.8  &  53.4  &  37.0  &  34.0  & 36.2 &   50.0 &    52.8\\     
6378.247 & NiI  &   --0.830  &	  30.6  &   35.1  &  36.2  &  40.8  &  33.2  &  27.9  & 31.5 &   35.9 &    25.5\\     
6384.668 & NiI  &   --1.000  &	  25.0  &  32.1   & 28.4   & 33.3   & 24.0   & 24.0   & -- &   -- &    40.2\\     
6532.881 & NiI  &   --3.420  &	  14.6  &   29.1  &  --  &  26.6  & 18.2   & 15.3   & 17.7 &   -- &    23.2\\     
6586.308 & NiI  &   --2.810  &	  42.5  &  68.6  & 70.2   & 66.9   & 48.9   & 45.0   & -- &   55.2 &    77.4\\     
6598.611 & NiI  &   --0.930  &	  25.6  &  28.2   & 31.5   & 26.8   & 23.7   & 25.0   & 25.6 &   25.0 &    77.4\\     
6635.137 & NiI  &   --0.750  &	  23.5  &  29.1   & 24.0   & 24.7   & 23.7   & --   & -- &   -- &    --\\     
6772.321 & NiI  &   --0.960  &	  50.3  &   59.0  &  62.0  &  --  & 51.2   & 51.0   & 51.2 &   -- &    60.2\\     
6842.043 & NiI  &   --1.440  &	  25.5  &   --  &  --  &  39.0  & 33.4   & 30.3   & -- &   -- &    20.4\\
\hline 
\end{tabular}
\end{table}