\begin{table}%t5
\par
%\centering
\par
\caption{\label{lineint}Observed (OBSID 7268 HEG) and  model ($q=5$, $V=2000$~km~s$^{-1}$) line luminosities (in units of 10$^{35}$~erg/s).       }
%\centering
\par
\begin{tabular}{lccc}
\hline \hline
\noalign{\smallskip}
Ion&Wavelength (\AA) &Observed Lum & Model Lum      \\
\hline
 \ion{Si}{xiv}&6.185&1.00$\pm{0.08}$ & 1.30 \\
 \ion{S}{xvi}&4.733&1.80$\pm{0.10}$& 1.60 \\
 \ion{Fe}{xxv} &1.859& 7.50$\pm{0.60}$ &2.10 \\
 \ion{Fe}{xxvi} &1.780& 6.05$\pm{0.50}$ &0.90 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}