\begin{table}%t1
    \caption{\label{Tab:V889prop}Stellar parameters of V889 Her.}
    %\centerline
{
      \begin{tabular}{l c}
      \hline \hline
      Parameter \hspace*{3.5cm} & Value \\
      \hline
      Spectral type$^a$
                           & G0V \\
      Distance (Hipparcos)$^b$
                           & $37.2 \pm 1.2$ pc \\
      $M_{{\rm hipp, ~ mean}}$$^c$
                           & $7\fm523 ~ \pm ~ 0\fm004$ \\
      $M_{{\rm hipp, ~ max}}$$^d$
                           & $7\fm48 ~ \pm ~ 0\fm01$ \\
      $M_{{\rm hipp, ~ min}}$$^e$
                           & $7\fm57 ~ \pm ~ 0\fm01$ \\
      $V_{{\rm max}}$$^f$
                           & $7\fm34$ \\
      $v \sin(i)^f$
                           & $39.0 \pm 0.5 \ {\rm km} ~ {\rm s}^{-1}$ \\
      Rotation period$^f$
                           & $1.3371 \pm 0.0002$ d \\
      Inclination $i$ $^f$ & $\sim $55$^{\circ}$ \\
      \hline
      \end{tabular}}
\par
      \medskip
      $^a$~SIMBAD Astronomical database;
      $^b$~Hipparcos Catalogue, \citet{Perryman1997};
      $^c$~mean Hipparcos magnitude and standard error;
      $^d$~maximum Hipparcos magnitude;
      $^e$~minimum Hipparcos magnitude;
      $^f$~\citet{Strassmeier2003}.
\end{table}