\begin{table}%tC.3
\caption{\label{C.3}Abundances for BS 16467-062 from Paper~V and  the same model but $EW$s from Cohen et~al. (\cite{CCM08}), Lai et~al. (\cite{LBJ08}).}
\par
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{lrrrrrrrrr}
\hline
\hline
Ion & \multicolumn{3}{c}{$EW$s } & \multicolumn{3}{c}{$EW$s } & 
\multicolumn{3}{c}{Paper V}\\
    & \multicolumn{3}{c}{Cohen et~al. \cite{CCM08}} &  \multicolumn{3}{c}{Lai et~al. 
\cite{LBJ08}}\\
             &    $A$ &  $\sigma$ & $N$ & $A$ & $\sigma$& $N$ &$A$ & $\sigma$& $N$ \\
\hline
\ion{Mg}{i}  & 3.99$^a$& 0.11 &  3 &  3.98&0.10 & 4 &  3.97 & 0.09 & 7\\  
\ion{Si}{i}  & 4.07    &      &  1 &  4.01&     & 1 &  4.20 &      & 1\\
\ion{Ca}{i}  & 2.71    & 0.12 &  3 &  2.78&0.07 & 4 &  2.94 & 0.19 & 12\\
\ion{Sc}{ii} &--0.54   & 0.03 &  3 & --0.59&0.02& 2 & --0.59 & 0.06 &  4 \\ 
\ion{Ti}{i}  & 1.52    & 0.05 &  2 & 1.57 &     & 1 & 1.65  & 0.17 &  11\\
\ion{Ti}{ii} & 1.42    & 0.11 & 14 & 1.43 &0.12 & 9 & 1.43  & 0.18 &  23\\
\ion{Cr}{ii} & 1.37    & 0.10 &  5 &  1.27&0.07 & 4 & 1.49  & 0.29 &   5 \\
\ion{Mn}{i}  & 0.97    & 0.22 &  5 &  0.82&0.02 & 2 & 1.07  & 0.03 &   3\\
\ion{Fe}{i}  & 3.70    & 0.16 & 55 &  3.61&0.18 &52 & 3.67  & 0.13 & 130 \\ 
\ion{Fe}{ii} & 3.73    & 0.14 &  8 &  3.54&0.16 & 3 & 3.79  & 0.12 &   4\\ 
\ion{Co}{i}  & 1.86    & 0.26 &  3 &  1.66&0.06 & 3 & 1.70  & 0.10 &   4\\
\ion{Ni}{i}  &         &      &  0 &  2.60&0.04 & 2 & 2.56  & 0.03 &   3\\
\hline
\end{tabular}}
\medskip
$^a$ Line 416.7~nm has been removed to compute the average.
\end{table}