\begin{table}%t3
\caption{\label{tababund1}Abundance ratios for the iron-peak and neutron-capture elements.} 
\small%\centerline
 {
\begin{tabular}{rll@{ ~}c@{ }c@{ } c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }r@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c@{ }c }
\hline 
\hline
    &  Star       & [Fe/H]& [Cr/Fe]&$\sigma$&$N$&&  [Mn/Fe]*&$\sigma$&$N$&& [Co/Fe]&$\sigma$&$N$ && [Ni/Fe]&$\sigma$&$N$ && [Zn/Fe]\hfill& $N$&& [Sr/Fe]& $N$&& [Ba/Fe]&$N$ &~ \\
\hline
    1 &BS~16023-046& --2.97&  --0.12& 0.07& 5&~ & --0.55& 0.03& 3&~ &    0.28& 0.03& 2&~ &   --0.03& 0.15& 3&~ &   ${<}0.54$ & --&~ &   --0.18& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    2 &BS~16968-061& --3.05&  --0.24& 0.06& 5&~ & --0.64& 0.00& 3&~ &    0.40& 0.04& 4&~ &    0.04& 0.07& 3&~ &   ${<}0.28$ & --&~ &   --0.57& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    3 &BS~17570-063& --2.92&  --0.23& 0.12& 5&~ & --0.76& 0.01& 3&~ &    0.31& 0.08& 3&~ &   --0.07& 0.18& 3&~ &   ${<}0.41$ & --&~ &   --0.02& 1&~ &   --0.26& 1&~  \\
    4 &CS~22177-009& --3.10&  --0.22& 0.04& 5&~ & --0.57& 0.05& 3&~ &    0.37& 0.08& 3&~ &    0.02& 0.01& 2&~ &   ${<}0.37$ & --&~ &   --0.36& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    5 &CS~22888-031& --3.30&  --0.28& 0.09& 4&~ & --0.74& 0.00& 2&~ &    0.57& 0.11& 3&~ &    0.08& 0.08& 2&~ &   \nod & --&~ &    0.18& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    6 &CS~22948-093& --3.30&  --0.21& 0.08& 3&~ & --0.69& 0.00& 2&~ &    0.50&   -- & 1&~ &   --0.01& 0.04& 2&~ &   ${<}0.82$ & --&~ &   --0.16& 1&~ &   --0.23& 1&~  \\
    7 &CS~22953-037& --2.89&  --0.32& 0.05& 5&~ & --0.78& 0.03& 3&~ &    0.39& 0.13& 3&~ &    0.04& 0.11& 3&~ &   ${<}0.39$ & --&~ &   --0.57& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    8 &CS~22965-054& --3.04&  --0.16& 0.04& 5&~ & --0.51& 0.02& 3&~ &    0.44& 0.21& 4&~ &    0.03& 0.07& 3&~ &   0.67 & 1&~ &   +0.31& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    9 &CS~22966-011& --3.07&  --0.23& 0.03& 5&~ & --0.70& 0.00& 3&~ &    0.48& 0.12& 4&~ &    0.08& 0.06& 2&~ &   ${<}0.50$ & --&~ &    0.03& 1&~ &   --0.05& 1&~  \\
    10&CS~29499-060& --2.70&   0.01& 0.04& 6&~ & --0.28& 0.02& 3&~ &    0.36& 0.09& 4&~ &    0.19& 0.09& 3&~ &   0.73 & 1&~ &   --0.60& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    11&CS~29506-007& --2.91&  --0.12& 0.05& 5&~ & --0.59& 0.01& 3&~ &    0.39& 0.03& 3&~ &    0.04& 0.08& 3&~ &   0.71 & 1&~ &    0.16& 1&~ &    0.18& 1&~  \\
    12&CS~29506-090& --2.83&  --0.16& 0.06& 5&~ & --0.62& 0.02& 3&~ &    0.45& 0.11& 4&~ &    0.04& 0.12& 3&~ &   0.66 & 1&~ &    0.36& 1&~ &   --0.35& 1&~  \\
    13&CS~29518-020& --2.77&  --0.18& 0.05& 2&~ &  \nod& \nod&\nod&~ &  \nod&\nod & \nod&~ & 0.04&  \nod & 1&~ &   ${<}0.33$ & --&~ &    \nod& --&~ &    \nod& --&~  \\
    14&CS~29518-043& --3.20&  --0.20& 0.08& 4&~ & --0.64& 0.00& 2&~ &    0.57&   -- & 1&~ &    0.07& 0.01& 2&~ &   ${<}0.68$ & --&~ &    0.08& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    15&CS~29527-015& --3.55&  --0.21& 0.15& 4&~ & --0.66&   -- & 1&~ &    0.70&   -- & 1&~ &   --0.09& 0.05& 2&~ &   ${<}0.98$ & --&~ &    0.34& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    16&CS~30301-024& --2.75&  --0.16& 0.06& 5&~ & --0.59& 0.01& 3&~ &    0.30& 0.11& 4&~ &    0.02& 0.04& 3&~ &   0.55 & 1&~ &   --0.32& 1&~ &   --0.28& 1&~  \\
    17&CS~30339-069& --3.08&  --0.24& 0.06& 5&~ & --0.71& 0.00& 3&~ &    0.33& 0.05& 2&~ &   --0.01& 0.17& 3&~ &   ${<}0.47$ & --&~ &   --0.10& 1&~ &    \nod& --&~  \\
    18&CS~31061-032& --2.58&  --0.10& 0.16& 6&~ & --0.51& 0.02& 3&~ &    0.38& 0.15& 4&~ &    0.03& 0.05& 3&~ &   0.40 & 1&~ &    0.21& 1&~ &   --0.40& 1&~  \\
\hline
     --&BS~16076-006& --3.81&  --0.41& 0.16& 6&~ & --0.93& 0.10& 3&~ &    0.39& 0.05& 4&~ &   --0.05& 0.04& 3&~ &   \nod & --&~ &$\le$--1.59& 1&~ &$\le$--1.0 & 1&~  \\
\hline 
\end{tabular}}
\medskip
* [Mn/Fe] has been determined only from the lines of the resonance triplet.
\end{table}