\begin{table}%t1
\caption{\label{tabmod}Adopted model atmosphere parameters.}
%\centering
\small
\begin{tabular}{llc@{ }c@{ }c@{ } c@{ }c@{ }}
\hline 
\hline
&Star          &   $T_{\rm eff}$& ~log $g$~&~\vt~&~[Fe/H]~ & Rem \\
\hline
  1& BS~16023-046 & 6364 &  4.50  & 1.3  & --2.97  & \\ 
  2& BS~16968-061 & 6035 &  3.75  & 1.5  & --3.05  & \\  
  3& BS~17570-063 & 6242 &  4.75  & 0.5  & --2.92  & \\  
  4& CS~22177-009 & 6257 &  4.50  & 1.2  & --3.10  & \\  
  5& CS~22888-031 & 6151 &  5.00  & 0.5  & --3.30  & \\  
  6& CS~22948-093 & 6356 &  4.25  & 1.2  & --3.30  & \\  
  7& CS~22953-037 & 6364 &  4.25  & 1.4  & --2.89  & \\  
  8& CS~22965-054 & 6089 &  3.75  & 1.4  & --3.04  & \\  
  9& CS~22966-011 & 6204 &  4.75  & 1.1  & --3.07  & \\  
 10& CS~29499-060 & 6318 &  4.00  & 1.5  & --2.70  & \\  
 11& CS~29506-007 & 6273 &  4.00  & 1.7  & --2.91  & \\  
 12& CS~29506-090 & 6303 &  4.25  & 1.4  & --2.83  & \\  
 13& CS~29518-020 & 6242 &  4.50  & 1.7  & --2.77  & \\ 
 14& CS~29518-043 & 6432 &  4.25  & 1.3  & --3.20  & \\  
 15& CS~29527-015 & 6242 &  4.00  & 1.6  & --3.55  & bin\\  
 16& CS~30301-024 & 6334 &  4.00  & 1.6  & --2.75  & \\  
 17& CS~30339-069 & 6242 &  4.00  & 1.3  & --3.08  & \\  
 18& CS~31061-032 & 6409 &  4.25  & 1.4  & --2.58  & \\  
\hline
 19& BS~16076-006 & 5199 &  3.00  & 1.4  & --3.81  & sg\\  
\hline 
\end{tabular}
\end{table}