\begin{table}%t2
\caption{\label{tab:roche}Roche solution for the system of 809 Lundia.}
%\centering
\small                                 
\begin{tabular}{c c c c}                           
\hline
\hline                                                                                 
Normalized     & Correcting   & Mass      & Minnaert   \\                                            spin rate      & factor       & ratio     & parameter\\            
 $\Omega$      &  $\eta$      & $q$       & $k$    \\
\hline
0.036 $\pm$ 0.001&0.88 $\pm$ 0.02 &0.7 $\pm$ 0.1& 0.6 $\pm$ 0.05 \\
\hline
\end{tabular}       
\end{table}