\begin{table}%t5
%\centering
\par
\caption{\label{pzBias}Median photometric redshift bias in magnitude slices in the field W1.}
   \begin{tabular}{c c }
      \hline
      \hline
      $i'_{\rm AB} $ & $\Delta z_{\rm sys}$ \\
      \hline
      17.5--20.0 & 0.0070\\
      20.0--20.5 & --0.0016\\
      20.5--21.0 & --0.0055\\
      21.0--21.5 & --0.0080\\
      21.5--22.0 & --0.0078\\
      22.0--22.5 & --0.0073\\
      \hline
   \end{tabular}
\end{table}